Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Task 1: configurazione protetta CUBE

Task 2: configurazione sicura di CVP

Task 3: configurazione sicura di CVB

Task 4: configurazione sicura di CUCM

Impostare la modalità di protezione CUCM sulla modalità mista

Configurare i profili di sicurezza trunk SIP per CUBE e CVP

Associazione dei profili di sicurezza trunk SIP ai rispettivi trunk SIP e abilitazione SRTP

Comunicazione dei dispositivi degli agenti sicuri con CUCM

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive come proteggere il traffico SRTP (Real-time Transport Protocol) nel flusso completo delle chiamate di Contact Center Enterprise (CCE).

Prerequisiti

La generazione e l'importazione di certificati non rientrano nell'ambito del presente documento, pertanto è necessario creare e importare nei rispettivi componenti certificati per Cisco Unified Communication Manager (CUCM), Customer Voice Portal (CVP) Call Server, Cisco Virtual Voice Browser (CVB) e Cisco Unified Border Element (CUBE). Se si utilizzano certificati autofirmati, lo scambio di certificati deve essere eseguito tra componenti diversi.

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CCE

- CVP

- CUBO

- CUCM

- CVB

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla versione 12.6 di Package Contact Center Enterprise (PCCE), CVP, CVB e CUCM, ma sono valide anche per le versioni precedenti.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: nel flusso chiamate completo del contact center, per abilitare il RTP sicuro, devono essere abilitati i segnali SIP sicuri. Pertanto, le configurazioni descritte in questo documento consentono sia il SIP sicuro che l'SRTP.

Il diagramma seguente mostra i componenti coinvolti nei segnali SIP e RTP nel flusso di chiamata completo del contact center. Quando una chiamata vocale arriva al sistema, viene prima effettuata tramite il gateway in entrata o CUBE, quindi avviare le configurazioni su CUBE. Quindi, configurare CVP, CVB e CUCM.

Task 1: configurazione protetta CUBE

In questa attività, è possibile configurare CUBE per proteggere i messaggi del protocollo SIP e il protocollo RTP.

Configurazioni richieste:

- Configurare un trust point predefinito per l'interfaccia utente SIP

- Modificare i peer di composizione per l'utilizzo di TLS e SRTP

Passaggi:

1. Aprire una sessione SSH in CUBE.

2. Eseguire questi comandi per fare in modo che lo stack SIP utilizzi il certificato CA del CUBO. CUBE stabilisce la connessione SIP TLS da/a CUCM (198.18.133.3) e CVP (198.18.133.13):

Conf t Sip-ua Transport tcp tls v1.2 crypto signaling remote-addr 198.18.133.3 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name crypto signaling remote-addr 198.18.133.13 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name exit

3. Eseguire questi comandi per abilitare TLS sul dial peer in uscita verso CVP. Nell'esempio, il dial-peer tag 6000 viene usato per indirizzare le chiamate a CVP:

Conf t dial-peer voice 6000 voip session target ipv4:198.18.133.13:5061 session transport tcp tls srtp exit

Task 2: configurazione sicura di CVP

In questa attività, configurare il server di chiamata CVP per proteggere i messaggi del protocollo SIP (SIP TLS).

Passaggi:

1. Accedi a  UCCE Web Administration.

2. Passa a  Call Settings > Route Settings > SIP Server Group.

In base alle configurazioni, sono stati configurati i gruppi di server SIP per CUCM, CVB e CUBE. Per tutte le porte SIP protette, è necessario impostarle su 5061. Nell'esempio vengono utilizzati i seguenti gruppi di server SIP:

- cucm1.dcloud.cisco.com per CUCM

- vvb1.dcloud.cisco.com per CVB

- cube1.dcloud.cisco.com  per CUBE

3. Clic  cucm1.dcloud.cisco.come quindi nella  Members  che mostra i dettagli delle configurazioni dei gruppi di server SIP. Imposta SecurePort a  5061 e fare clic su Save.

4. Clic vvb1.dcloud.cisco.com e quindi nella  Members  , impostare la scheda  SecurePort a 5061  e fare clic su  Save.

Task 3: configurazione sicura di CVB

In questa attività, configurare CVB per proteggere i messaggi del protocollo SIP (SIP TLS) e SRTP.

Passaggi:

1. Aprire il Cisco VVB Admin  pagina.

2. Passa a  System > System Parameters.

3. Nella scheda  Security Parameters , scegliere Enable per  TLS (SIP) . Mantieni Supported TLS(SIP) version as TLSv1.2  e scegliere  Enable  per  SRTP.

4. Clic Update. Clic  Ok quando viene richiesto di riavviare il motore CVB.

5. Queste modifiche richiedono il riavvio del motore Cisco VB. Per riavviare il motore VB, passare alla  Cisco VVB Serviceability , quindi scegliere Go.

6. Passa a  Tools > Control Center – Network Services.

7. Scegli  Engine e fare clic su  Restart.

Task 4: configurazione sicura di CUCM

Per proteggere i messaggi SIP e RTP su CUCM, eseguire le seguenti configurazioni:

- Impostare la modalità di protezione CUCM sulla modalità mista

- Configurare i profili di sicurezza trunk SIP per CUBE e CVP

- Associare i profili di sicurezza trunk SIP ai rispettivi trunk SIP e abilitare SRTP

- Comunicazione dei dispositivi degli agenti di sicurezza con CUCM

Impostare la modalità di protezione CUCM sulla modalità mista

CUCM supporta due modalità di protezione:

- Modalità non protetta (modalità predefinita)

- Modalità mista (modalità protetta)

Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia di amministrazione CUCM.

2. Quando si accede a CUCM, è possibile passare a System > Enterprise Parameters.

3. Nell'ambito  Security Parameters , verificare se il Cluster Security Mode è impostato su 0.

4. Se la modalità di protezione del cluster è impostata su 0, significa che la modalità di protezione del cluster è impostata su non protetta. è necessario abilitare la modalità mista dalla CLI.

5. Aprire una sessione SSH su CUCM.

6. Dopo aver eseguito correttamente l'accesso a CUCM tramite SSH, eseguire questo comando:

utils ctl set-cluster mixed-mode

7. Tipo y e fare clic su Enter quando richiesto. Con questo comando viene impostata la modalità di protezione cluster su mista.

8. Per rendere effettive le modifiche, riavviare il Cisco CallManager e  Cisco CTIManager servizi.

9. Per riavviare i servizi, spostarsi e accedere a  Cisco Unified Serviceability.

10. Dopo aver eseguito correttamente l'accesso, passare a  Tools > Control Center – Feature Services.

11. Scegliere il server, quindi fare clic su  Go.

12. Sotto i servizi CM, scegliere Cisco CallManager , quindi scegliere  Restart  nella parte superiore della pagina.

13. Confermare il messaggio e fare clic su  OK. Attendere il riavvio del servizio.

14. Dopo il riavvio di  Cisco CallManager, scegliere il  Cisco CTIManager quindi fare clic su  Restart pulsante per il riavvio  Cisco CTIManager servizio.

15. Confermare il messaggio e fare clic su  OK. Attendere il riavvio del servizio.

16. Dopo il riavvio corretto dei servizi, per verificare che la modalità di protezione del cluster sia impostata sulla modalità mista, passare all'amministrazione CUCM come illustrato nel passaggio 5. e quindi controllare la  Cluster Security Mode. Ora deve essere impostato su  1.

Configurare i profili di sicurezza trunk SIP per CUBE e CVP

Passaggi:

1. Accedere all'interfaccia di amministrazione CUCM.

2. Dopo aver eseguito correttamente l'accesso a CUCM, passare a  System > Security > SIP Trunk Security Profile per creare un profilo di sicurezza del dispositivo per CUBE.

3. In alto a sinistra, fare clic su Add New (Aggiungi nuovo) per aggiungere un nuovo profilo.

4. Configurazione  SIP Trunk Security Profile  come questa immagine e fare clic su  Save  in basso a sinistra.

5. Assicurarsi di impostare  Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name  al nome comune (CN) del certificato CUBE in quanto deve corrispondere.

6. Fare clic su  Copy  e modificare il  Name a  SecureSipTLSforCVP. Cambia  Secure Certificate Subject  al CN del certificato del server di chiamata CVP come deve corrispondere. Clic  Save  pulsante.

Associazione dei profili di sicurezza trunk SIP ai rispettivi trunk SIP e abilitazione SRTP

Passaggi:

1. Nella pagina Amministrazione CUCM, passare a  Device > Trunk.

2. Cerca il trunk CUBE. In questo esempio, il nome del trunk CUBE è  vCube , quindi scegliere  Find.

3. Clic  vCUBE per aprire la pagina di configurazione del trunk vCUBE.

4. Dentro  Device Information , selezionare la SRTP Allowed per abilitare SRTP.

5. Scorrere fino alla SIP Information e modificare la  Destination Port a  5061.

6. Cambia  SIP Trunk Security Profile a  SecureSIPTLSForCube.

7. Clic  Save quindi  Rest a save e applicare le modifiche.

8. Passa a  Device > Trunk, cercare CVP trunk, in questo esempio CVP trunk name è  cvp-SIP-Trunk. Clic  Find.

9. Clic  CVP-SIP-Trunk per aprire la pagina di configurazione del trunk CVP.

10. Dentro  Device Information sezione, controllo  SRTP Allowed per abilitare SRTP.

11. Scorrere fino alla  SIP Information , modificare la  Destination Port a  5061.

12. Cambia  SIP Trunk Security Profile a  SecureSIPTLSForCvp.

13. Clic  Save  quindi  Rest a save e applicare le modifiche.

Comunicazione dei dispositivi degli agenti sicuri con CUCM

Per abilitare le funzionalità di protezione per un dispositivo, è necessario installare un certificato LSC (Locally Significant Certificate) e assegnare il profilo di protezione al dispositivo. LSC possiede la chiave pubblica per l'endpoint, firmata dalla chiave privata CAPF CUCM. Per impostazione predefinita, non è installato sui telefoni.

Passaggi:

1. Accedi a  Cisco Unified Serviceability interfaccia.

2. Passa a  Tools > Service Activation.

3. Scegliere il server CUCM e fare clic su  Go.

4. Assegno  Cisco Certificate Authority Proxy Function e fare clic su  Save  per attivare il servizio. Clic  Ok per confermare.

5. Assicurarsi che il servizio sia attivato, quindi passare all'amministrazione CUCM.

6. Dopo aver eseguito correttamente l'accesso all'amministrazione CUCM, passare a  System > Security > Phone Security Profile per creare un profilo di sicurezza per il dispositivo agente.

7. Individuare il profilo di sicurezza corrispondente al tipo di dispositivo dell'agente. In questo esempio, viene utilizzato un telefono fisso, quindi scegliere  Cisco Unified Client Services Framework - Standard SIP Non-Secure Profile. Fare clic sull'icona Copia per copiare il profilo.

8. Rinomina il profilo in  Cisco Unified Client Services Framework - Secure Profile.  CModificare i parametri come in questa immagine, quindi fare clic su  Save  in alto a sinistra nella pagina.

9. Dopo aver creato correttamente il profilo del dispositivo telefonico, passare a  Device > Phone.

10. Clic  Find per elencare tutti i telefoni disponibili, quindi fare clic su telefono agente.

11. Verrà visualizzata la pagina Configurazione telefono agente. Cerca  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information sezione. Per installare LSC, impostare  Certificate Operation a  Install/Upgrade e  Operation Completes by a qualsiasi data futura.

12. Cerca  Protocol Specific Information e modificare la  Device Security Profile a  Cisco Unified Client Services Framework – Secure Profile.

13. Clic  Save in alto a sinistra nella pagina. Assicurarsi che le modifiche siano state salvate correttamente, quindi fare clic su  Reset.

14. Viene visualizzata una finestra popup, fare clic su  Reset  per confermare l'azione.

15. Una volta che il dispositivo agente si è registrato nuovamente con CUCM, aggiornare la pagina corrente e verificare che LSC sia installato correttamente. Assegno  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information sezione,  Certificate Operation deve essere impostato su  No Pending Operation e  Certificate Operation Status è impostato su  Upgrade Success.

16. Fare riferimento agli stessi passaggi del passaggio. 7 - 13 per proteggere i dispositivi di altri agenti che si desidera utilizzare con SIP e RTP sicuri con CUCM.

Verifica

Per verificare che il protocollo RTP sia protetto in modo appropriato, effettuare le seguenti operazioni:

1. Effettuare una chiamata di prova al contact center e ascoltare il prompt IVR.

2. Allo stesso tempo, aprire la sessione SSH su vCUBE ed eseguire questo comando:

show call active voice brief

Suggerimento: verificare se l'SRTP è on tra CUBE e VVB (198.18.133.143). In caso affermativo, ciò conferma che il traffico RTP tra CUBE e VB è sicuro.

3. Rendere disponibile un agente per rispondere alla chiamata.

.

4. L'agente viene riservato e la chiamata viene instradata all'agente. Risponda alla chiamata.

5. La chiamata viene connessa all'agente. Tornare alla sessione SSH vCUBE ed eseguire questo comando:

show call active voice brief

Suggerimento: verificare se l'SRTP è on tra i telefoni degli agenti (198.18.133.75). In caso affermativo, viene confermato che il traffico RTP tra CUBE e l'agente è sicuro.

6. Inoltre, una volta connessa la chiamata, sul dispositivo agente viene visualizzato un blocco di sicurezza. Ciò conferma anche che il traffico RTP è sicuro.

Per verificare che i segnali SIP siano protetti correttamente, fare riferimento all'articolo Configure Secure SIP Signaling.