Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Imposta tracce e raccogli log Finesse

Finesse Client

Opzione 1: raccolta dei log client tramite la segnalazione errori di invio

Opzione 2: Impostare la registrazione permanente

Opzione 3: Console del browser Web

Finesse Server

Opzione 1: Tramite interfaccia utente - Servizi Web (obbligatori) e registri aggiuntivi

Opzione 2: Tramite SSH e SFTP (Secure File Transfer Protocol) - Opzione consigliata

Impostazione delle tracce e raccolta dei log CVP e CVB

CVP Call Server

Applicazione CVP Voice XML (VXML)

Portale di gestione operativa e amministrativa (OAMP) CVP

Cisco Virtualized Voice Browser (CVB)

Opzione 1: Tramite Account Amministrativo

Opzione 2: tramite SSH e SFTP - Opzione consigliata

Impostazione di registri di traccia e raccolta per CUBE e CUSP

SIP (CUBE)

CUSPIDE

Raccogli i log

Imposta traccia e raccogli log UCCE

Imposta livello traccia

Raccolta log

Imposta traccia e raccogli log PCCE

Imposta traccia e raccogli registri CUIC/Live Data/IDS

Download dei log con SSH

Scarica log con RTMT

Acquisizione pacchetti su VoS (Finesse, CUIC, VB)

Introduzione

In questo documento viene descritto come impostare e raccogliere tracce in Cisco Unified Contact Center Enterprise (CCE).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)

- Package Contact Center Enterprise (PCCE)

- Cisco Finesse

- Cisco Customer Voice Portal (CVP)

- Cisco Virtualized Voice Browser (VB)

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)

- CUSP (Cisco Unified Session Initiation Protocol) Proxy

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco Finesse release 12.5

- CVP Server release 12.5

- UCCE/PCCE release 12.5

- Cisco VB release 12.5

- CUIC release 12.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Imposta tracce e raccogli log Finesse

Finesse Client

Sono disponibili diverse opzioni per raccogliere i log del client Finesse.

Opzione 1: raccolta dei log client tramite la segnalazione errori di invio

1. Accedere a un agente.

2. Se si verificano problemi durante una chiamata o un evento multimediale, indicare all'agente di fare clic sul collegamento Invia segnalazione errori nell'angolo superiore destro del desktop di Finesse.

3. L'agente visualizza il messaggio Registri inviati correttamente.

4. I log del client vengono inviati al server Finesse. Passare a https://x.x.x.x/finesse/logs e accedere con un account di amministrazione.

5. Raccogliere i log nella directory clientlogs/.

Opzione 2: Impostare la registrazione permanente

1. Passare a https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog.

2. Fare Clic Su Accedi Con Registrazione Persistente.

3. Viene visualizzata la pagina di accesso al desktop dell'agente Cisco Finesse. Accedere all'agente.

4. Tutta l'interazione desktop dell'agente viene registrata e inviata ai log di archiviazione locali. Per raccogliere i log, passare a https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog e copiare il contenuto in un file di testo. Salvate il file per ulteriori analisi.

Opzione 3: Console del browser Web

1. Dopo che un agente ha eseguito l'accesso, premere F12 per aprire la console del browser.

2. Selezionare la scheda Console.

3. Verificare la presenza di errori nella console del browser. Copiare il contenuto in un file di testo e salvarlo.

4. Selezionare la scheda Rete e selezionare l'opzione Mantieni registro.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno degli eventi relativi ai nomi di rete e selezionare Save come HAR con contenuto.

Finesse Server

Opzione 1: Tramite interfaccia utente - Servizi Web (obbligatori) e registri aggiuntivi

1. Passare a https://x.x.x.x/finesse/logs e accedere con l'account di amministrazione.

2. Espandere la directory webservices/.

3. Raccoglie gli ultimi log del servizio Web. Selezionare l'ultimo file di decompressione. Ad esempio, Desktop-Webservices.201X-..log.zip. Fare clic sul collegamento al file e verrà visualizzata l'opzione Salva il file.

4. Raccogliere gli altri registri necessari (a seconda dello scenario). Ad esempio, openfire per i problemi relativi al servizio di notifica, log del realm per i problemi di autenticazione e tomcatlogs per i problemi relativi alle API.

Nota: il metodo consigliato per raccogliere i log del server Cisco Finesse è tramite Secure Shell (SSH) e Secure File Transfer Protocol (SFTP). Questo metodo non consente solo di raccogliere i log dei servizi Web, ma anche tutti i log aggiuntivi come Fippa, openfire, Realm e Clientlogs.

Opzione 2: Tramite SSH e SFTP (Secure File Transfer Protocol) - Opzione consigliata

1. Accedere al server Finesse con SSH.

2. Immettere questo comando per raccogliere i log necessari. Il comando raccoglie i registri per 2 ore. Viene richiesto di identificare il server SFTP in cui vengono caricati i log.

file get activelog desktop recurs compress reltime hours 2

1. Questi registri sono memorizzati nel percorso del server SFTP: <indirizzo IP>\<data e ora>\active_nnn.tgz , dove nnn è l'indicatore orario in formato esteso.

2. Per raccogliere ulteriori log come tomcat, Context service, Servm e install logs, consultare la sezione Log Collection del manuale Cisco Finesse Administration Guide release 12.5(1).

Impostazione delle tracce e raccolta dei log CVP e CVB

CVP Call Server

1. Il livello predefinito di tracce di CVP CallServer è sufficiente per risolvere la maggior parte dei casi. Tuttavia, quando si devono ottenere maggiori dettagli sui messaggi SIP (Session Initiation Protocol), è necessario impostare le tracce dello stack SIP sul livello DEBUG.

2. Accedere alla pagina Web CVP CallServer Diag all'URL http:/localhost:8000/cvp/diag.

Nota: questa pagina fornisce buone informazioni su CVP CallServer ed è molto utile per risolvere alcuni scenari.

3. Selezionare com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs dal server. Menu a discesa di Mgr nell'angolo superiore sinistro.

4. Fare clic sul pulsante Imposta.

5. Scorrere verso il basso nella finestra di traccia per verificare che il livello delle tracce sia stato impostato correttamente. Queste sono le impostazioni di debug.

6. Quando si riproduce il problema, raccogliere i log da C:\Cisco\CVP\logs e selezionare il file di log CVP in base all'ora in cui si è verificato il problema.

7. Dopo aver riprodotto il problema, assicurarsi di ripristinare le tracce al livello predefinito. Selezionare com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs dal server. Mgr menu a discesa nell'angolo superiore sinistro e impostarlo su errore.

Applicazione CVP Voice XML (VXML)

In casi molto rari è necessario aumentare il livello delle tracce delle applicazioni server VXML. D'altra parte, si consiglia di non aumentarlo a meno che non sia richiesto da un tecnico Cisco.

Per raccogliere i log dell'applicazione del server VXML, passare alla directory dell'applicazione specifica nel server VXML, ad esempio: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\{nome dell'applicazione}\logs\ActivityLog\ e raccogliere i log attività.

Portale di gestione operativa e amministrativa (OAMP) CVP

Nella maggior parte dei casi, il livello predefinito delle tracce di OAMP e ORM è sufficiente per determinare la causa principale del problema. Tuttavia, se è necessario aumentare il livello delle tracce, eseguire questa azione nei passaggi seguenti:

1. Esegui backup di %CVP_HOME%\conf\oamp.properties

2. Modifica %CVP_HOME%\conf\oamp.properties

omgr.traceMask=-1

omgr.logLevel=DEBUG

org.hibernate.logLevel=DEBUG

org.apache.logLevel=ERROR

net.sf.ehcache.logLevel=ERROR

3. Riavviare OPSConsoleServer dopo la modifica, come illustrato.

Informazioni sui livelli di traccia

Livello traccia

Descrizione

Livello log

Maschera di traccia

0

Installazione predefinita del prodotto. Impatto minimo o nullo sulle prestazioni.

INFORMAZIONI

Nessuna

1

Messaggi di analisi meno dettagliati con un impatto ridotto sulle prestazioni.

DEBUG

CONFIGURAZIONE_PERIFERICA +

DATABASE_MODIFY +

MANAGEMENT=0x01011000

2

Messaggi di analisi dettagliati con un impatto medio sulle prestazioni.

DEBUG

CONFIGURAZIONE_PERIFERICA +

SYSLVL_CONFIGURATION +

DATABASE_MODIFY +

MANAGEMENT=0x05011000

3

Messaggio di traccia dettagliato con impatto sulle prestazioni elevato.

DEBUG

CONFIGURAZIONE_PERIFERICA +

SYSLVL_CONFIGURATION +

OPERAZIONI_AUSILIARIE +

DATABASE_MODIFY +

MANAGEMENT=0x05111000

4

Messaggio di analisi dettagliato con impatto molto elevato sulle prestazioni.

DEBUG

VARIE +

CONFIGURAZIONE_PERIFERICA +

ST_CONFIGURAZIONE +

SYSLVL_CONFIGURATION +

OPERAZIONI_AUSILIARIE +

BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +

DATABASE_MODIFY +

SELEZIONA_DATABASE +

DATABASE_PO_INFO +

GESTIONE E

TRACE_METHOD +

TRACE_PARAM=0x17371000

5

Messaggio di traccia più dettagliato.

DEBUG

VARIE +

CONFIGURAZIONE_PERIFERICA +

ST_CONFIGURAZIONE +

SYSLVL_CONFIGURATION +

OPERAZIONI_AUSILIARIE +

BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +

DATABASE_MODIFY +

SELEZIONA_DATABASE +

DATABASE_PO_INFO +

GESTIONE E

TRACE_METHOD +

TRACE_PARAM=0x17371006

Cisco Virtualized Voice Browser (CVB)

In CVB, un file di traccia è un file di log che registra l'attività dei sottosistemi e dei passaggi del componente Cisco VB.

Cisco VB ha due componenti principali:

- Tracce di amministrazione Cisco VB definite come log MADM

- Tracce del motore Cisco VB denominate registri MIVR

È possibile specificare i componenti per i quali si desidera raccogliere informazioni e il livello di informazioni che si desidera raccogliere.

I livelli di log si estendono da:

- Debug - Dettagli di flusso di base per

- XDebugging 5 - Livello dettagliato con analisi dello stack

Avviso: Xdebugging5 non deve essere abilitato nel sistema di produzione caricato.

I log più comuni che è necessario raccogliere sono il motore. Il livello predefinito delle tracce per le tracce del motore CVB è sufficiente per risolvere la maggior parte dei problemi. Tuttavia, se è necessario modificare il livello delle tracce per uno scenario specifico, Cisco consiglia di utilizzare i profili di registro del sistema predefiniti.

Profili registro di sistema

Nome

Scenario in cui attivare il profilo

VVBpredefinito

I registri generici sono abilitati.

AppAdminVB

Per problemi relativi all'amministrazione Web tramite AppAdmin, Cisco VB Serviceability e altre pagine Web.

MediaVB

Per problemi relativi alla configurazione o alla trasmissione dei supporti.

VoiceBrowser VB

Per i problemi relativi all'handle delle chiamate.

MRCPVB

Per problemi con ASR/TTS con interazione Cisco VB.

CallControlVB

Per i problemi relativi al segnale SIP, vengono pubblicati nel registro.

Opzione 1: Tramite Account Amministrativo

1. Aprire la pagina principale di CVB (https://X.X.X.X/uccxservice/main.htm) e accedere alla pagina Cisco VB Serviceability. Accedere con l'account di amministrazione

2. Selezionare Traccia > Profilo.

3. Selezionare il profilo che si desidera abilitare per lo scenario specifico e fare clic sul pulsante Abilita. Ad esempio, abilitare il profilo CallControlVB per i problemi relativi al SIP o il profilo MRCPVB per i problemi relativi al riconoscimento vocale automatico e all'interazione da testo a voce (ASR/TTS).

4. Facendo clic sul pulsante Attiva viene visualizzato il messaggio di operazione riuscita.

5. Una volta riprodotto il problema, raccogliere i log. Utilizzare lo strumento Real Time Monitor Tool (RTMT) fornito con il CVB per raccogliere i log.

6. Fare clic sull'icona Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool sul desktop (se necessario, scaricare lo strumento dal CVB).

7. Specificare l'indirizzo IP del VB e fare clic su OK.

8. Accetta le informazioni sul certificato, se visualizzate

9. Specificare le credenziali e fare clic su OK.

10. Se è stato visualizzato il messaggio di errore Fuso orario, è possibile chiudere RTMT dopo aver fatto clic sul pulsante Sì. Riavviare lo strumento RTMT.

11. Lasciare selezionata la configurazione di default e fare clic su OK.

.

12. Selezionare Trace & Log Central, quindi fare doppio clic su Raccogli file.

13. Nella nuova finestra aperta, selezionare il Motore e fare clic su Avanti.

14. Fare di nuovo clic su Avanti nella finestra successiva.

15. Selezionare Intervallo relativo e assicurarsi di selezionare l'ora in cui coprire l'ora della chiamata non valida.

16. In Opzioni download file fare clic su Sfoglia, selezionare la directory in cui si desidera salvare il file e quindi fare clic su Apri.

17. Una volta selezionato tutto, fare clic su Fine pulsante.

18. In questo modo vengono raccolti i file di registro. Attendere finché non viene visualizzato il messaggio di conferma in RTMT.

19. Passare alla cartella in cui sono state salvate le tracce.

20. I registri del motore sono tutto ciò che serve. Per trovarli, passare alla cartella \<timestamp>\uccx\log\MIVR.

Opzione 2: tramite SSH e SFTP - Opzione consigliata

1. Accedere al server VB con Secure Shell (SSH).

2. Immettere questo comando per raccogliere i log necessari. I registri vengono compressi e viene richiesto di identificare il server SFTP in cui vengono caricati. file get activelog /uccx/log/MIVR/*

1. Questi registri sono memorizzati nel percorso del server SFTP: <indirizzo IP>\<data e ora>\active_nnn.tgz, dove nnn è l'indicatore orario in formato esteso.

Impostazione di registri di traccia e raccolta per CUBE e CUSP

SIP (CUBE)

1. Impostare il timestamp dei log e abilitare il buffer di log.

#conf  t

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service sequence-numbers

no logging console

no logging monitor

logging buffered 5000000 7

end

clear logging

Avviso: qualsiasi modifica apportata al software Cisco IOS® GW di produzione può causare un'interruzione delle attività.

2. Si tratta di una piattaforma molto solida in grado di gestire i debug consigliati sul volume di chiamata fornito senza problemi. Tuttavia, Cisco consiglia di:

- Inviare tutti i registri a un server syslog anziché al buffer di registrazione.

logging <syslog server ip>

logging trap debugs

- Applicare i comandi di debug uno alla volta e controllare l'utilizzo della CPU dopo ciascuno di essi.

show proc cpu hist

Avviso: se l'utilizzo della CPU raggiunge il 70-80%, il rischio di un impatto sui servizi correlati alle prestazioni aumenta notevolmente. Pertanto, non abilitare i debug aggiuntivi se il GW raggiunge il 60%.

3. Abilita questi debug:

debug voip ccapi inout

debug ccsip mess

After you make the call and simulate the issue, stop the debugging:

4. Riprodurre il problema.

5. Disabilitare le tracce.
#undebug all

6. Raccogliere i registri.

term len 0

show ver

show run

show log

CUSPIDE

1. Attiva le tracce SIP su CUSP.
(cusp)> config

(cusp-config)> sip logging

(cusp)> trace enable

(cusp)> trace level debug component sip-wire

2. Riprodurre il problema.

3. Al termine, disattivare la registrazione.

Raccogli i log

1. Configurare un utente sulla CUSP (ad esempio, test).

2. Aggiungere questa configurazione al prompt CUSP.
username <userid> create

username <userid> password <password>

username <userid> group pfs-privusers

3. FTP all'indirizzo IP CUSP. Utilizzare il nome utente (test) e la password definiti nel passaggio precedente.

4. Cambiare directory in /cusp/log/trace.

5. Ottenere log_<nomefile>.

Imposta traccia e raccogli log UCCE

Cisco consiglia di impostare i livelli di traccia e raccogliere le tracce tramite il portale di Diagnostis Framework o gli strumenti CLI di sistema.

Nota: per ulteriori informazioni su Diagnostic Framework Portico e System CLI, visitare il capitolo Diagnostic tools in the Serviceability Guide for Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise, release 12.5(1).

Quando si risolvono i problemi relativi alla maggior parte degli scenari UCCE, se il livello predefinito delle tracce non fornisce informazioni sufficienti, impostare il livello delle tracce su 3 nei componenti richiesti (con alcune eccezioni).

Nota: per ulteriori informazioni, visitare la sezione Trace Level nella guida alla disponibilità di Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise, versione 12.5(1).

Ad esempio, se si risolvono i problemi relativi a Dialer in uscita, il livello delle tracce deve essere impostato sul livello 2 se Dialer è occupato.

Per il CTISVR (CTISVR), il livello 2 e il livello 3 non impostano lo stesso livello del Registro di sistema consigliato da Cisco. Il registro di traccia consigliato per CTISVR è 0XF8.

1. In UCCE Agent PG, aprire l'Editor del Registro di sistema (Regedit).

2. Passare a HKLM\software\Cisco Systems, Inc\icm\<cust_inst>\CG1(a e b)\EMS\CurrentVersion\library\Processes\ctisvr.

3. Fare doppio clic su EMSTraceMask e impostare il valore su f8.

4. Fare clic su Ok e chiudere l'Editor del Registro di sistema. Di seguito viene riportata la procedura per impostare le tracce dei componenti UCCE (il processo RTR viene utilizzato come esempio).

Imposta livello traccia

1. Aprire il Portico di Diagnostic Framework dal server in cui è necessario impostare le tracce ed eseguire l'accesso come utente Administrator.

2. Nella sezione Comandi passare a Trace, quindi selezionare SetTraceLevel.

3. Nella finestra SetTraceLevel, selezionare il componente e il livello.

4. Fare clic su Invia. Al termine, verrà visualizzato il messaggio OK.

Avvertenza: impostare il livello delle tracce sul livello 3 durante il tentativo di riprodurre il problema. Dopo la riproduzione del problema, impostare il livello di traccia predefinito. Prestare particolare attenzione quando si impostano le tracce JTAPIGW, in quanto i livelli 2 e 3 impostano le tracce di livello basso, il che può avere un impatto sulle prestazioni. Impostare il livello 2 o il livello 3 in JTAPIGW durante il tempo di non produzione o in un ambiente lab.

Raccolta log

1. Dal Portico Diagnostic Framework, nella sezione Commands, passare a Trace e selezionare ListTraceFile.

2. Nella finestra ListTraceFile selezionare il componente, FromDate e ToDate. Selezionare la casella Mostra URL e quindi fare clic su Invia.

3. Al termine della richiesta, viene visualizzato il messaggio OK con il collegamento del file di log ZIP.

4. Fare clic sul collegamento del file ZIP e Salvare il file nella posizione scelta.

Imposta traccia e raccogli log PCCE

PCCE dispone di un proprio strumento per impostare i livelli di traccia. Non è applicabile agli ambienti UCCE in cui il Portico di Diagnostic Framework o la CLI di sistema sono i modi preferiti per abilitare e raccogliere i log.

1. Dal server PCCE AW, aprire lo strumento Unified CCE Web Administration e accedere all'account Administrator.

2. Passare a Panoramica > Impostazioni infrastruttura > Raccolta log per aprire la pagina Raccolta log.

3. Nella pagina Raccolta log fare clic su Livelli di traccia per aprire la finestra di dialogo Livelli di traccia.

4. Impostare il livello di traccia su Dettagliato su CCE e lasciarlo come Nessuna modifica per CM e CVP, quindi fare clic su Aggiorna livelli di traccia.

5. Fare clic su Sì per confermare l'avviso.

6. Una volta riprodotto il problema, aprire Unified CCE Administration e tornare a System > Log Collection (Sistema > Raccolta log).

7. Selezionare CCE e CVP nel riquadro Componenti.

8. Selezionare l'ora di raccolta del log appropriata (l'impostazione predefinita è gli ultimi 30 minuti).

9. Fare clic su Raccogli log e su Sì per visualizzare l'avviso. Verrà avviata la raccolta dei log. Attendere qualche minuto prima che finisca.

10. Al termine, fare clic sul pulsante Download nella colonna Actions (Azioni) per scaricare un file compresso con tutti i log in esso contenuti. Salvare il file zip nella posizione appropriata.

Imposta traccia e raccogli registri CUIC/Live Data/IDS

Download dei log con SSH

1. Accedere alla riga di comando SSH (CLI) di CUIC, LD e IDS.

2. Eseguire il comando per raccogliere i log relativi a CUIC.

file get activelog /cuic/logs/cuic/*.* recurs compress reltime hours 1

file get activelog /cuic/logs/cuicsrvr/*.* recurs compress reltime hours 1

file get activelog tomcat/logs/*.* recurs compress

1. Eseguire il comando per raccogliere i log relativi a LD.

file get activelog livedata/logs/*.*

1. Eseguire il comando per raccogliere i log relativi all'IDS.

file get activelog ids/log/*.* recurs compress reltime days 1

1. Questi registri sono memorizzati nel percorso del server SFTP: <indirizzo IP>\<data e ora>\active_nnn.tgz , dove nnn è l'indicatore orario in formato esteso.

Scarica log con RTMT

1. Scaricare RTMT dalla pagina OAMP. Accedere a https://<HOST ADDRESS>/oamp dove HOST ADDRESS è l'indirizzo IP del server.

2. Passare a Strumenti > RTMT plugin download. Scaricare e installare il plug-in.

3. Avviare RTMT e accedere al server con le credenziali di amministratore.

4. Fare doppio clic su Trace and Log Central e quindi su Collect Files.

5. È possibile visualizzare queste schede per i servizi specifici. È necessario selezionare tutti i servizi/server per CUIC, LD e IDS.

Per CUIC:

Per LD:

Per IDS:

Per i servizi di piattaforma, è in genere consigliabile selezionare i registri Tomcat e Visualizzatore eventi:

6. Selezionare Data e ora insieme alla cartella di destinazione per salvare i registri.

Acquisizione pacchetti su VoS (Finesse, CUIC, VB)

1. Avvia l'acquisizione
Per avviare l'acquisizione, stabilire una sessione SSH sul server VOS da autenticare con l'account di amministratore della piattaforma.

2. 1 bis. Sintassi dei comandi

Il comando è utils network capturee la sintassi è:

Syntax:

utils network capture [options]

options  optional

page,numeric,file fname,count num,size bytes,src addr,dest addr,port

num,host protocol addr

options are:

page

- pause output

numeric               - show hosts as dotted IP

addresses

file fname            - output the information to a file

Note: The file is saved in platform/cli/fname.cap

fname should not contain the "." character

count num             - a

count of the number of packets to capture

Note: The maximum count

for the screen is 1000, for a file is 100000

size bytes            -

the number of bytes of the packet to capture

Note: The maximum

number of bytes for the screen is 128

For a file it can be

any number or ALL

src addr              - the source address of the

packet as a host name or IPV4 address

dest addr             - the

destination address of the packet as a host name or IPV4 address

port

num              - the port number of the packet (either src or dest)

host

protocol addr    - the protocol should be one of the following:

ip/arp/rarp/all. The host address of the packet as a host name or IPV4

address. This option  will display all packets to and from that address.

Note: If "host" is provided, do not provide "src" or "dest"

1 ter. Acquisisci tutti i traffici

Per un'acquisizione tipica, è possibile raccogliere TUTTI i pacchetti di tutte le dimensioni da e verso l'indirizzo ALL in un file di acquisizione denominato packets.cap.  Per eseguire questa operazione, è sufficiente utilizzare la CLI di amministrazione utils network capture eth0 file packets count 100000 size all

1 quater. Acquisizione basata sul numero di porta

Per risolvere un problema di comunicazione con Cluster Manager, è possibile utilizzare l'opzione della porta per acquisire i dati in base a una porta specifica (8500).

Per ulteriori informazioni sui servizi che richiedono comunicazioni su ciascuna porta, consultare la guida all'uso delle porte TCP e UDP per la versione applicabile del rispettivo componente.

1 quinquies. Acquisizione basata su host

Per risolvere un problema relativo a VOS e a un host specifico, può essere necessario utilizzare l'opzione 'host' per filtrare il traffico da e verso un host specifico.

Può anche essere necessario escludere un determinato host, in questo caso utilizzare un punto interrogativo (!) davanti all'indirizzo IP. utils network capture eth0 file packets count 100000 size all host ip !10.1.1.1

1. Riprodurre il sintomo del problema
Durante l'acquisizione viene avviata la riproduzione del sintomo o della condizione di problema, in modo che i pacchetti necessari vengano inclusi nell'acquisizione. Se il problema è intermittente, può essere necessario eseguire l'acquisizione per un periodo di tempo esteso. Se l'acquisizione termina, è perché il buffer è pieno. Riavviate l'acquisizione e l'acquisizione precedente viene rinominata automaticamente in modo da non perdere l'acquisizione precedente. Se l'acquisizione è necessaria per un lungo periodo di tempo, utilizzare una sessione di monitoraggio su uno switch per l'acquisizione a livello di rete.

2. Arresta l'acquisizione
Per interrompere la cattura, tenere premuto il tasto Control e premere C sulla tastiera. In questo modo, il processo di acquisizione viene terminato e non vengono aggiunti nuovi pacchetti al dump di acquisizione.

3. Al termine, un file di acquisizione viene archiviato sul server nel percorso 'activelog platform/cli/'

4. Raccogli l'acquisizione dal server

I file di acquisizione vengono archiviati nella piattaforma ActiveLog/cli/ sul server. È possibile trasferire i file tramite CLI a un server SFTP o al PC locale con RTMT.
4 bis. Trasferire il file di acquisizione dalla CLI a un server SFTP

Usare il comando file get activelog platform/cli/packets.cap per raccogliere il file packets.cap sul server SFTP.

In alternativa, raccogliere tutti i file .cap memorizzati sul server, utilizzare il file get activelog platform/cli/*.cap.

Infine, immettere le informazioni relative all'IP/FQDN, alla porta, al nome utente, alla password e alla directory del server SFTP:

La CLI indica l'esito positivo o negativo del trasferimento di file al server SFTP.

4 ter. Utilizzare RTMT per trasferire un file di acquisizione su un PC locale.

Avviare RTMT. Se non è installato sul PC locale, installare la versione appropriata dalla pagina Amministrazione di VOS, quindi selezionare il menu Applicazioni > Plugin. Fare clic su System, Trace & Log Central, quindi fare doppio clic su Collect Files.  Fare clic su Avanti nel primo menu.

Nel secondo menu, scegliere la casella di controllo Registri acquisizione pacchetti sul server su cui è stata eseguita l'acquisizione, quindi fare clic su Avanti.

Nella schermata finale, scegliere un intervallo di tempo in cui è stata eseguita la cattura e una directory di download sul PC locale.

RTMT chiude questa finestra e procede a raccogliere il file e a memorizzarlo sul PC locale nella posizione specificata.