Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Reimpostazione della password dell'account amministratore sul server VSM 7.x

VSOM 7.2 e versioni successive

VSOM 7.0

Reimpostazione della password dell'account root sul server VSM 6.x per l'accesso tramite GUI

Modifica della password localadmin su VSM 7.x

Modifica della password principale CLI su VSM 6.x

Introduzione

Questo documento spiega come ripristinare le password degli account di accesso di Graphical User Interface (GUI) e Command Line Interface (CLI) su un Cisco Video Surveillance Server (VSM) 6.x/7.x

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Video Surveillance Server 6.x e 7.x

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Reimpostazione della password dell'account amministratore sul server VSM 7.x

VSOM 7.2 e versioni successive

Con VSM 7.2 viene aggiunto uno script per reimpostare la password dell'utente amministratore di Video Surveillance Operation Manager (VSOM) sull'amministratore predefinito.

Passaggio 1. Stabilire una sessione SSH (Secure Shell) con il server Cisco Video Surveillance tramite un'applicazione come PUTTY e autenticarsi con l'account localadmin.

Passaggio 2. Eseguire il comando sudo su - per passare alla modalità utente privilegiato.

Passaggio 3. Eseguire il comando specificato per modificare la password.

Linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

In questo modo la password viene modificata in admin.

Passaggio 4. Accedere all'interfaccia GUI del VSOM per modificare la password e impostarla sulla password desiderata.

VSOM 7.0

Se si dimentica la password amministratore per VSOM, reimpostarla su Cisco123 eseguendo l'accesso alla riga di comando del server VSOM come 'localadmin' e seguendo la procedura:

Passaggio 1. Stabilire una sessione SSH con il server Cisco Video Surveillance tramite un'applicazione come putty e autenticarsi con l'account localadmin.

Passaggio 2. Eseguire il comando sudo su - per passare alla modalità utente privilegiato.

Passaggio 3. Eseguire il comando specificato per modificare la password.

Linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD = 'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' dove NAME = 'admin';"

La password dell'account admin per VSOM verrà modificata in Cisco123.

Reimpostazione della password dell'account root sul server VSM 6.x per l'accesso tramite GUI

La password della directory principale GUI su VSM 6.x è diversa dalla password di accesso alla directory principale Linux di CLI.

Passaggio 1. Stabilire una sessione SSH con il server Cisco Video Surveillance tramite un'applicazione come PUTTY e autenticarsi con l'account root. La password predefinita dell'account root è secur4u.

Passaggio 2. Connettersi a mysql ed eseguire il comando mysql.

Viene visualizzato il prompt mysql, come illustrato nella figura.

Passaggio 3. Connettersi al database di base tramite il comando use bas;

Passaggio 4. Modificare la password per l'account root utilizzando i comandi specificati:

aggiornare bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" dove id = 1;

Questo comando cambierà la password in secur4u.

o

update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" dove id = 1;

Con questo comando la password verrà cambiata in Cisco123.

Modifica della password localadmin su VSM 7.x

Passaggio 1. Stabilire una sessione SSH con il server Cisco Video Surveillance tramite un'applicazione come PUTTY e autenticarsi con l'account localadmin.

Passaggio 2. Digitare il comando passwd, immettere la password corrente e quindi la nuova password.

Modifica della password principale CLI su VSM 6.x

La password della directory principale CLI utilizzata per accedere a Linux su VSM 6.x è diversa dalla password della directory principale GUI.

Passaggio 1. Stabilire una sessione SSH con il server Cisco Video Surveillance con un'applicazione come putty e autenticarsi con l'account root. La password predefinita dell'account root è secur4u.

Passaggio 2. Utilizzare il comando passwd per modificare la password radice.