Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurare SMTP sul server CPAM

Configura regola di automazione dal client CPAM

Configura regola di automazione dal client CPAM

Introduzione

In questo documento viene descritto come monitorare il gateway Cisco Physical Access Manager (CPAM) tramite la regola di automazione. Se uno dei gateway cambia il proprio stato in Inattivo o Sconosciuto, verrà notificato tramite e-mail.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CPAM 1.4.x o CPAM 1.5.x

- Server SMTP e porta

- Indirizzo email

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurare SMTP sul server CPAM

Passaggio 1. Accedere alla pagina Amministrazione CPAM, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 2. Passare a Setup > Email (Posta elettronica), Configure the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Server Address and Email Address (Configurare l'indirizzo del server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e l'indirizzo di posta elettronica, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 3. Fare clic su Aggiorna.

Passaggio 4. Fare clic su in Test. (Il server CPAM invia l'e-mail di prova all'indirizzo e-mail).

Passaggio 5. Accedere al client CPAM

Configura regola di automazione dal client CPAM

Passaggio 1. Passare a Porte > Hardware, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Automation Driver, quindi selezionare Edit (Modifica).

Passaggio 3. Passare a Impostazioni server SMTP e specificare tutti i dettagli SMTP

- Host - Indirizzo server SMTP

- Controlla autenticazione utente

- Nome utente - ID utente

- Password

- Port - 25

- Indirizzo e-mail mittente - Indirizzo e-mail dell'utente sopra indicato.

Passaggio 4. Passare a Eventi e allarmi > IOS globale, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 5. Come mostrato nell'immagine, fare clic su Add (Aggiungi).

Passaggio 6. Immettere il nome e selezionare la struttura ubicazioni.

Passaggio 7. Trigger, selezionare EDIT, quindi Event

Passaggio 8. Fare clic su in Modifica filtro, come mostrato nell'immagine:

Passare a Generale > Codice registro.  Scegli questi codici di registro

- Periferica: sconosciuta

- Controller gateway: inattivo

- Controller gateway: sconosciuto

- Interfaccia gateway: inattiva

- Modulo inattivo

- Seleziona evento da priorità

Selezionare Periferica. Scegli questo tipo

- Controller gateway

- Interfaccia gateway

- Modulo gateway

- Vai a dispositivo, Scegli tutti i gateway.

Passaggio 9. Fare clic su OK.

Passaggio 10. Fare clic su Add, Select Sanity Report Action > Gateway offline

Passaggio 11. Fare clic su Salva e chiudi.

Passaggio 12. Passare a Notifica, quindi fare clic su Nuovo, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 13. Selezionare Type Email.

Passaggio 14. Fare clic su Add (Aggiungi), selezionare Specific Email Address (Indirizzo e-mail specifico) e Enter Email address (Indirizzo e-mail specifico a cui inviare la notifica (è possibile aggiungere anche l'indirizzo e-mail a CC e Ccn), come mostrato nell'immagine:

Passaggio 15. Fare clic su Salva e chiudi.

Passaggio 16. Fare clic su OK.

Configura regola di automazione dal client CPAM

Richiama manualmente la regola di automazione

1. Selezionare Porte > Hardware.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver di automazione.

3. Fare clic su Richiama regola di automazione, Seleziona regola Gateway_Offline. Fare clic su OK.

L'indirizzo di posta elettronica configurato deve ricevere come allegato l'elenco di gateway offline allegato.