Sommario

Introduzione

Quali dimensioni della scheda Compact Flash è possibile utilizzare con TANDBERG Codian MCU o ISDN GW?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce ai prodotti Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241 e Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

D. Quali dimensioni della scheda Compact Flash è possibile utilizzare con TANDBERG Codian MCU o ISDN GW?

R. Se l'unità è stata fornita con una scheda Compact Flash già installata, questa è la migliore da utilizzare; questo è quello che TANDBERG ha testato. Per le unità non dotate di scheda Compact Flash installata, è possibile utilizzare una scheda Compact Flash da 256 MB.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems