Sommario

Introduzione

Quali sono gli OID SMNP System per i prodotti TANDBERG Codian?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence ence MCU 4505, Cisco TelePresence MSE 8000 e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

D. Quali sono gli OID SMNP System per i prodotti TANDBERG Codian?

R. Gli ID degli oggetti di sistema (OID, System Object ID) per i prodotti Codian variano leggermente a seconda del tipo di prodotto. Sono nel formato:

1.2.826.0.1.4616240.1.<ID prodotto>.<Numero prodotto>.

Gli ID dei prodotti sono:

- MCU 1

- Videoregistratore IP: 2

- ISDN GW: 3

- GW IP: 4

Ad esempio:

L'OID di una MCU 4215 è 1.2.826.0.1.4616240.1.1.4215

Un ISDN GW 3240 ha un OID di 1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems