Sommario

Introduzione

Perché si verificano continui errori di accesso nel registro eventi del prodotto Codian?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence ence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e prodotti Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

D. Perché si verificano continui errori di accesso nel registro eventi sul prodotto Codian?

R. Messaggi simili a quelli riportati di seguito nel registro eventi indicano che qualcuno sta tentando di accedere a FTP sull'unità.

17307 2007/04/04 11:52:50.673 FTP Info Sessione 0

Accesso non riuscito, utente 'AMMINISTRATORE'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 FTP Info Sessione 0

Accesso non riuscito, utente 'AMMINISTRATORE'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 FTP Info Sessione 0

Accesso non riuscito, utente 'AMMINISTRATORE'

Nei tentativi vengono in genere utilizzati nomi utente standard, ad esempio 'ADMINISTRATOR'. Ogni tentativo ha una password diversa. Per evitare anche solo una minima possibilità di accesso non autorizzato, disattivare la porta FTP mentre non la si utilizza (selezionare Rete > Servizi e deselezionare la casella di controllo FTP).

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems