Sommario

Introduzione

Codian è membro di un sistema di conformità WEEE?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence ence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000 e prodotti Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

D. Codian è membro di un sistema di conformità WEEE?

A. Codian è membro del programma di conformità di WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) con REPIC. Per smaltire apparecchiature Codian nel Regno Unito, contattare REPIC ( www.repic.co.uk ). REPIC ha istituito un sistema di raccolta dei RAEE non domestici per conto dei membri del sistema che hanno obblighi di produzione di RAEE non domestici a norma dei WEEE Regulations 2006.

C'è una pagina sul sito web REPIC che spiega cosa un utente finale di affari dovrebbe fare se ha un articolo di RAEE che vogliono gettare e ritengono che sia responsabilità di una Codian Ltd per gestirlo. Nella pagina sono riportati alcuni controlli iniziali da effettuare prima di contattare REPIC, un numero di telefono da chiamare e le informazioni che REPIC richiede.

Codian è responsabile di tutte le questioni WEEE nel Regno Unito riguardo ai suoi prodotti, ma non in nessun altro paese in Europa. Fuori dal Regno Unito, contattare i distributori o i rivenditori per risolvere eventuali problemi WEEE.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems