Sommario

Introduzione

Come posso regolare le modifiche dell'ora legale sui prodotti Codian?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence ence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 e prodotti Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

D. Come è possibile modificare l'ora legale nei prodotti Codian?

A. Attualmente l'apparecchio Codian non si adatta automaticamente all'ora legale. È necessario regolare manualmente l'ora (o l'offset UTC, se si utilizza l'NTP) sull'apparecchiatura codiana quando si verificano cambiamenti di ora. Selezionare Settings > Time to do this.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems