Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Riunione point-to-point (prenotata da TMS, nessun ponte impegnato).

Quando si utilizza un bridge gestito TMS (Conductor, Cisco Meeting Server (CMS), Telepresence Server (TPS), Media Control Unit (MCU)).

Prenota riunioni utilizzando una conferenza ospitata esterna.

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come configurare le notifiche di fine conferenza per le riunioni in Telepresence Management Server (TMS).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco TMS

- Endpoint Cisco con software Telepresence Codec (TC) o Collaboration Endpoint (CE)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- TMS 15.x

- Endpoint Cisco con software TC o CE (CE9.x)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Le notifiche di fine conferenza vengono visualizzate sull'endpoint come mostrato nell'immagine:

Configurazione

Il parametro Conference End Notification è configurabile. Per visualizzare il messaggio più volte, separare i minuti con una virgola. Ad esempio, 1,5 visualizza il messaggio 5 minuti e 1 minuto prima che la conferenza venga terminata.

Per configurare la notifica di fine conferenza Passare a TMS > Strumenti di amministrazione > Configurazione > Impostazioni conferenza e quindi alla sezione Fine conferenza come mostrato nell'immagine:

Di seguito viene illustrata la modalità di applicazione di questa impostazione a diversi tipi di riunioni:

Riunione point-to-point (prenotata da TMS, nessun ponte impegnato).

Quando una riunione è pianificata in TMS con 2 endpoint (nessun bridge), TMS invia un'API (Application Programming Interface) all'endpoint, come mostrato nell'immagine:

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

Quando si utilizza un bridge gestito TMS (Conductor, Cisco Meeting Server (CMS), Telepresence Server (TPS), Media Control Unit (MCU)).

Se è stata pianificata una riunione tramite un CMS, utilizzare l'impostazione Mostra avvisi video sulla fine della conferenza, come mostrato nell'immagine:

Se impostato su Sì, i partecipanti remoti ricevono un avviso in-video relativo alla fine della conferenza. Questa impostazione si applica solo alle conferenze multipunto ospitate su un bridge.

1. Prenota una riunione con 2 endpoint e includi un bridge nel TMS, come mostrato nell'immagine:

2. I registri eventi del TMS vengono visualizzati come illustrato nell'immagine:

Se questa opzione è impostata su No, il TMS invia il messaggio ai singoli endpoint

1. Prenotare una riunione con 2 endpoint e includere un ponte nel TMS, come mostrato nell'immagine:

2. Il registro eventi TMS viene visualizzato come illustrato nell'immagine:

Prenota riunioni utilizzando una conferenza ospitata esterna.

Quando si prenota una riunione utilizzando una conferenza esterna ospitata, nel TMS è disponibile solo un numero minimo di funzionalità. TMS non ha il controllo della prenotazione. TMS non termina la riunione.

Ad esempio, prenotare una riunione e utilizzare un indirizzo ospitato esterno, la riunione è stata prenotata per 3 minuti, la riunione è iniziata puntualmente, tuttavia la riunione non è mai stata disconnessa. La conferenza dura più di 15 minuti.

TMS non disconnette la chiamata, pertanto non invia una notifica di fine riunione per questo tipo di riunioni, come illustrato nell'immagine:

I registri eventi TMS non indicano che l'endpoint è disconnesso dalla conferenza, come mostrato nell'immagine:

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.