Sommario

Introduzione

Quale versione di SNMP viene utilizzata da TMS?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Quale versione di SNMP viene utilizzata da TMS?

R. TMS utilizza il protocollo SNMP versione 2 o 1, a seconda dei sistemi con cui comunica. Gli endpoint TANDBERG offrono funzionalità limitate di sola lettura su SNMP e TMS utilizza SNMP principalmente per il rilevamento dei sistemi. Per la configurazione dei dispositivi, TMS utilizza metodi che forniscono protezione per dati e password.

SNMP versione 3 non sarà supportato da TMS.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems