Sommario

Introduzione

Perché TMS segnala "Nessuna risposta HTTP" per un sistema MXP? "Force Refresh" cancella l'errore, ma lo restituisce in seguito.

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Perché il TMS segnala "Nessuna risposta HTTP" per un sistema MXP? "Force Refresh" cancella l'errore, ma lo restituisce in seguito.

R. Se lo stato può essere cancellato con Force Refresh, ma viene restituito in seguito, si tratta di un sintomo che il servizio TMS Database Scanner non è in grado di raggiungere questo sistema. Verificare se nella rete è presente un proxy Web che richiede l'autenticazione, poiché in questo modo viene bloccato il traffico proveniente dai servizi TMS.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems