Sommario

Introduzione

TMS è un server H.350?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. TMS è un server H.350?

R. No, TMS non è un server H.350 e non può supportare client LDAP che richiedono informazioni sulle directory. TMS può fungere da client LDAP H.350 per popolare le rubriche telefoniche TMS da un server H.350 esistente.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems