Sommario

Introduzione

Quali versioni di .NET e IIS sono necessarie per l'installazione di TMS nel server Windows?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Quali versioni di .NET e IIS sono necessarie per il server Windows per installare TMS?

R. Durante il processo di installazione, ogni versione di TMS verificherà automaticamente se sul server sono installate le versioni corrette di .NET e IIS.

- TMS versione 12.0 e successive richiedono .NET versione 3.5.

- TMS versioni da 11.5 a 11.9 richiedono .NET v2.0

- TMS versioni da 9.0 a 11.1 richiedono .NET 1.1

Se non è già presente sul server, è necessario installare .NET 3.5 prima di installare TMS versione 12. Il programma di installazione di .NET 3.5 si trova nel CD di TMS.

Per le versioni precedenti, .NET 1.1 o .NET 2.0 verrà installato dal programma di installazione di TMS se non è presente.

La versione IIS è collegata al sistema operativo Windows.

- Windows 2008 dispone di IIS7

- In Windows 2003 è disponibile il protocollo II6

- Windows 2000 dispone di IIS5

Il programma di installazione di TMS verifica la presenza di IIS come parte dell'installazione e installa automaticamente IIS se non è attualmente installato sul server.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems