Sommario

Introduzione

Cos'è l'MTBF sul server dell'accessorio TMS?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Qual è l'MTBF sul server dell'accessorio TMS?

R. L'MTBF (Mean Time Between Failures, tempo medio tra guasti) del server dell'accessorio TMS è di 45500 ore (5,19 anni).

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems