Sommario

Introduzione

È possibile avere più server TMS che gestiscono lo stesso sistema?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. È possibile avere più server TMS che gestiscono lo stesso sistema?

R. No, un sistema può essere gestito solo da una singola installazione TMS. Un'installazione TMS è costituita da tutti i server TMS che condividono lo stesso database back-end. I sistemi possono comunque essere gestiti da altri dispositivi che monitorano il protocollo SNMP o altri servizi, ma non possono essere in conflitto con le impostazioni di gestione applicate dal TMS.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems