Sommario

Introduzione

Perché facendo clic sull'icona Telnet di un sistema viene visualizzato il messaggio di errore "Impossibile visualizzare la pagina Web" quando si utilizza Internet Explorer?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Perché facendo clic sull'icona Telnet di un sistema viene visualizzato il messaggio di errore "Impossibile visualizzare la pagina Web" quando si utilizza Internet Explorer?

R. Microsoft ha disattivato la possibilità di aprire URL Telnet in Internet Explorer, rendendo questa funzionalità non disponibile quando si utilizza Internet Explorer come browser Web per TMS.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems