Sommario

Introduzione

Qual è la differenza tra Reachable on Public Internet e Reachable on LAN in TMS?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Qual è la differenza tra Reachable on Public Internet e Reachable on LAN in TMS?

R. Il TMS deve configurare i dispositivi in modo che possano connettersi al server TMS e contattarlo. In molte organizzazioni, gli indirizzi per raggiungere TMS sono diversi per i sistemi interni ed esterni alla rete dell'organizzazione. Questa impostazione consente di indicare a TMS il gruppo di impostazioni di gestione da configurare nel sistema.

Le impostazioni di gestione sono definite nella pagina Strumenti di amministrazione > Configurazione > Rete. I sistemi impostati su Raggiungibile su LAN utilizzano gli indirizzi "Locali", mentre quelli impostati su Internet pubblica utilizzano gli indirizzi "Pubblici".

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems