Sommario

Introduzione

Quando TMS utilizzerà gli URI H.323 per la composizione?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Quando TMS utilizzerà gli URI H.323 per la composizione?

R. Se per la zona IP a cui è associato un sistema è definito il nome di dominio URI, TMS presume che qualsiasi sistema di tale zona registrato in un gatekeeper H.323 possa effettuare o ricevere chiamate H.323 utilizzando gli URI per l'alias.

TMS non comporrà l'URI tra due sistemi che sono entrambi associati alla stessa zona IP ma comporrà invece l'URI E.164. Se i sistemi sono associati a zone IP diverse ed entrambe le zone hanno il nome di dominio URI definito, TMS utilizzerà un URI aggiungendo il nome di dominio URI all'alias del sistema da chiamare.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems