Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazioni

Configurazione VCS

Passaggio 1: Crea zona adiacente per TCS (obbligatoria per la modalità gateway o trunk su TCS)

Passaggio 2: Configurare la regola di ricerca in VCS in base al dial plan

Configurazione TCS

Passaggio 1: Configurazione TCS per SIP Trunk (se è richiesta una chiamata SIP a TCS da VCS)

Passaggio 2: Configurazione di TCS per H323 in modalità gateway

Verifica

Passaggio 1: Zona adiacente attiva e in esecuzione tra VCS e TCS

Passaggio 2: Il TCS mostra Gatekeeper H323 attivo

Passaggio 3: TCS mostra SIP Trunk Active

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Cisco Telepresence Video Communication Server (VCS) per l'integrazione con Telepresence Content Server (TCS) per H323 e SIP.

L'integrazione di TCS e VCS è semplice ed è possibile seguire i passaggi menzionati in questo documento per H323 o SIP o entrambi chiamare TCS per registrare qualsiasi conferenza.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

TCS 7.x e 6.x

VCS

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazioni

Configurazione VCS

Passaggio 1: Crea zona adiacente per TCS (obbligatoria per la modalità gateway o trunk su TCS)

- Crea zona adiacente in VCS

Per configurare la zona adiacente in VCS, selezionare Configurazione>Zone>Zone> Fare clic su Nuovo.

Nota: Per FQDN Lab TCS: tcsgn3-1.tplab1.local, FQDN VCS: vcs.tplab1.local

Passaggio 2: Configurare la regola di ricerca in VCS in base al dial plan

Per configurare la regola di ricerca in VCS, selezionare Configurazione > Dial Plan > Search Rules (Configurazione > Dial plan > Regole di ricerca).

Ad esempio: in questa configurazione di laboratorio, il software VCS invia tutte le chiamate con inizio 62 o 63 o tcsgn3 al sistema TCS per la registrazione. Creare Regex in base alla distribuzione e ai requisiti per l'invio di chiamate da VCS a TCS.

Configurazione TCS

Passaggio 1: Configurazione TCS per SIP Trunk (se è richiesta una chiamata SIP a TCS da VCS)

Nota Quando si utilizza TMS per la conferenza programmata con registrazione, in questo caso l'URI SIP non verrà utilizzato e sarà necessario configurare l'ID H323 o l'E.164 sull'alias di registrazione.

Per configurare il SIP in TCS, selezionare Gestione > Configurazione > Impostazione sito

1. Abilitare il trunk SIP sulla configurazione TCS per ricevere più chiamate di registrazione da VCS contemporaneamente.

2. In Indirizzo server configurare l'indirizzo SIP.

3. Selezionare il protocollo di trasporto appropriato.

Passaggio 2: Configurazione di TCS per H323 in modalità gateway

Per configurare H323 Gatekeeper in TCS, selezionare Gestione > Configurazione > Impostazione sito

Ad esempio. In questa configurazione lab, il TCS è configurato con il prefisso H323 62, utilizzerà tutti gli URI H323 ed E164 inizierà con 62. Configurare questo prefisso in base ai requisiti del dial plan.

1. Abilitare Gatekeeper con VCS selezionando "Gatekeeper Enabled" (Gatekeeper abilitato).

2. Configurare Gatekeeper address come server VCS.

3. La configurazione richiede H323 ID, E.164 o entrambi, come richiesto.

4. Passare alla modalità Gateway per registrare più chiamate contemporaneamente in base alla licenza installata su TCS.

Per controllare altri parametri per la configurazione, consultare la guida TCS admin Guide TCS 6.0 Admin

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente

Passaggio 1: Zona adiacente attiva e in esecuzione tra VCS e TCS

Questa istantanea consente di verificare che VCS disponga di una zona adiacente attiva con TCS.

Passaggio 2: Il TCS mostra Gatekeeper H323 attivo

Questa istantanea consente di verificare che TCS sia attivamente connesso a VCS per H323

Passaggio 3: TCS mostra SIP Trunk Active

Questa istantanea consente di confermare che il SIP TCS è attivo con VCS e pronto a ricevere chiamate da VCS.

Risoluzione dei problemi

Non sono disponibili informazioni specifiche sulla risoluzione dei problemi per questa configurazione.