Sommario

Introduzione

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del TANDBERG EX90?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del TANDBERG EX90?

R. La risposta è valida solo per il TANDBERG EX90.

1. Scollegare il cavo di alimentazione.

2. Ricollegare il cavo di alimentazione.

3. Tenere premuto il pulsante di accensione immediatamente quando si accende il LED verde nell'angolo inferiore sinistro. Tenere premuto finché il LED non si spegne e si riaccende dopo circa 10 secondi.

4. Rilasciare il pulsante di alimentazione e premerlo due volte entro 2 secondi.

Il TANDBERG EX90 è ora ripristinato ai valori predefiniti.

Un ripristino di fabbrica può essere eseguito anche eseguendo un singolo comando API.

Accedere al TANDBERG EX90 come amministratore usando SSH (Secure Shell):

1. Eseguire il comando API: Conferma impostazione predefinita unità di sistema xCommand: Sì

2. Il sistema verrà riavviato

La procedura verrà reimpostata o eliminata:

- Tutte le password sono predefinite

- Tutte le configurazioni sono predefinite, comprese le impostazioni SIP e H.323

- Rubrica locale

- Tutti i registri

- Informazioni DHCP

La procedura non elimina i tasti di rilascio e di opzione del software.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems