Sommario

Introduzione

Il TANDBERG EX90 supporta 60 fps?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. La TANDBERG EX90 supporta 60 fps?

R. Sì, ma questa opzione è consigliata solo in condizioni di luce molto buone.

Effettuare il login alla EX90 utilizzando ssh ed eseguire il seguente comando API per impostare la frequenza della telecamera:

Fotocamera xConfiguration 1 Frame rate: <30 Hz, 60 Hz>

Nota: Poiché il TANDBERG EX90 è un sistema desktop, e poiché le condizioni di luce in un normale ambiente di ufficio normalmente non sono sufficientemente buone, l'impostazione predefinita è 30 Hz.

La frequenza di fotogrammi trasmessa è influenzata dalle impostazioni Optimal Definition:

xConfiguration Sorgente ingresso video 3 Optimal Definition ProfilexConfigurazione Sorgente ingresso video 3 Optimal Definition Soglia60fps

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems