Sommario

Introduzione

È possibile utilizzare TANDBERG EX90 come hub USB?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Posso utilizzare TANDBERG EX90 come hub USB?

R. No, non è possibile. L'host USB e i connettori del dispositivo USB sono destinati a un utilizzo futuro.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems