Sommario

Introduzione

Quali sono il nome utente e la password predefiniti per TANDBERG EX90?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Qual è il nome utente e la password predefiniti per TANDBERG EX90?

R. Il nome utente predefinito è "admin" e la password "" (vuota) per TANDBERG EX90.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems