Sommario

Introduzione

La telecamera TANDBERG EX90 PrecisionHD è dotata di zoom ottico?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. La telecamera TANDBERG EX90 PrecisionHD è dotata di zoom ottico?

R. Sì, la telecamera PrecisionHD della EX90 ha uno zoom ottico di 1,5x.

1. Toccare l'icona Regolazioni nell'angolo inferiore sinistro del menu principale di inTouch.

2. Selezionare Camera (Fotocamera) e regolare lo zoom con i tasti + e -.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems