Sommario

Introduzione

Il TANDBERG EX90 è compatibile con altri endpoint TANDBERG?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Il TANDBERG EX90 è compatibile con altri endpoint TANDBERG?

R. TANDBERG EX90 è un sistema completamente conforme agli standard e si connette con tutti gli endpoint TANDBERG attuali provenienti da video PC utilizzando Movi, sistemi desktop, set-top, sistemi Profile Room e Telepresence T3.

Per ulteriori informazioni sull'interoperabilità, consultare le note sulla versione del software in uso (piattaforma TC).

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems