Sommario

Introduzione

Quali risoluzioni supporta il TANDBERG EX90 sull'ingresso PC-screen DVI-I?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Quali risoluzioni supporta TANDBERG EX90 sull'ingresso PC-screen DVI-I?

R. L'EX90 ha un ingresso DVI-I (integrato analogico e digitale).

L'ingresso digitale dello schermo del PC EX90 supporta le seguenti risoluzioni:

- 1.920 x 1.200 - risoluzione nativa, consigliata

- 1920 x 1080 (non a schermo intero)

- 1776 x 1000 (non a schermo intero)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (non a schermo intero)

- 1.440 x 900

- 1400 x 1050 (non a schermo intero)

- 1280 x 1024 (non a schermo intero)

- 1280 x 960 (non a schermo intero)

- 1280 x 800

- 1280 x 768 (non a schermo intero)

- 1280 x 720 (non a schermo intero)

- 1152 x 648 (non a schermo intero)

- 1024 x 768 (non a schermo intero)

- 960 x 600 (non a schermo intero)

- 800 x 600 (non a schermo intero)

L'ingresso analogico dello schermo PC EX90 supporta le seguenti risoluzioni:

- 1.920 x 1.200 - risoluzione nativa, consigliata

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (non a schermo intero)

- 1.440 x 900

- 1280 x 1024 (non a schermo intero)

- 1024 x 768 (non a schermo intero)

- 800 x 600 (non a schermo intero)

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems