Sommario

Introduzione

Perché è possibile effettuare solo chiamate point-to-point sul codec TANDBERG?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo riguarda i prodotti Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

D. Perché è possibile effettuare chiamate punto-punto solo sul codec TANDBERG?

R. La risposta è valida per i seguenti prodotti:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

Codec TANDBERG C90

Per effettuare chiamate a più siti è necessario installare l'opzione MultiSite.

Controlla le tue opzioni dal menu delle informazioni di sistema del prodotto TelePresence

1. Aprire il menu Home e andare a: Impostazioni > Informazioni di sistema.

2. Assicurarsi che MultiSite sia elencato in Software > Opzioni installate

Controllare le opzioni utilizzando un comando API

Accedere al codec TANDBERG C90 come amministratore usando SSH (Secure Shell):

1. Eseguire il comando API: xStatus UnitàSistema

2. Assicurarsi che l'opzione MultiSite sia elencata come True.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems