Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Componenti necessari:

Procedura

Introduzione

In questo documento viene descritto come ignorare i requisiti del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) quando il server DHCP non è disponibile su MX700/MX800/SX80 con software CE.

Contributo di Ramon Hernández López, Cisco TAC Engineer.

Problema

Quando si installa un MX700/MX800/SX80 di recente o dopo un ripristino del codec in fabbrica, il dispositivo cerca le impostazioni IP tramite DHCP ma se l'opzione DHCP è disabilitata e si tenta di inserire le impostazioni IP manualmente, il dispositivo le rifiuta e visualizza un messaggio che indica che il server DHCP non è stato trovato.

Dalle note di rilascio:

Gli endpoint utilizzano sempre l'opzione 150 nella richiesta DHCP. Non è configurabile.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

Soluzione

Componenti necessari:

- Notebook con Putty (o software simile)

- Cavo RS232 (DB9)-USB

Procedura

Passaggio 1. Connettersi alla porta COM sul codec.

Passaggio 2. Ottenere il numero di porta COM e impostare la velocità in baud su 115200 bps.

Passaggio 3. Aprire Putty, selezionare il tipo di connessione: Seriale, impostare la velocità su 115200 e digitare il numero della porta COM.

Passaggio 4. L'accesso con il nome utente admin e la password non sono richiesti.

Immettere questi comandi con le informazioni complementari.

Assegnazione IPv4 rete xConfiguration: Statico

Indirizzo IPv4 di rete xConfiguration: x.x.x

Subnet mask IPv4 rete xConfiguration: x.x.x

Gateway IPv4 di rete xConfiguration: x.x.x

Dopo aver immesso questi comandi, il dispositivo accetterà l'indirizzo IP e passerà alla procedura successiva per completare la configurazione iniziale.