Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Che cosa sono le pagine grandi?

Descrizione del problema

Analisi

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per analizzare il problema relativo all'utilizzo elevato della memoria nei nodi di elaborazione Cisco Virtualized Infrastructure Manager (CVIM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza della gestione della memoria e di HugePages in Linux.

Che cosa sono le pagine grandi?

L'attivazione di HugePages consente al sistema operativo di supportare pagine di memoria di dimensioni superiori a quelle predefinite (generalmente 4 KB). L'utilizzo di pagine di dimensioni molto grandi può migliorare le prestazioni del sistema riducendo le risorse necessarie per accedere alle voci delle tabelle delle pagine. Di conseguenza, le HugePages vengono generalmente utilizzate per ridurre la latenza della memoria.

Descrizione del problema

Allarmi di utilizzo elevato della memoria sui nodi di elaborazione CVIM mentre CVIM non ha attivato alcun allarme. Gli avvisi relativi all'utilizzo della memoria possono essere inviati tramite uno strumento di monitoraggio di terze parti o un dashboard di monitoraggio.

Analisi

È stato osservato che un elevato utilizzo della memoria nel sistema operativo free e  sar in Linux.

[root@cvim-computex ~]# free -m

total    used    free   shared  buff/cache  available

Mem:           385410  365882   7602     3621       11925        8411

Swap:            2047       0   2047

[root@cvim-computex ~]# sar -r

Linux 4.18.0-193.81.1.el8_2.x86_64 (pod1-compute4.mx2) 08/24/2023 _x86_64_ (112 CPU)

12:00:46 AM kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty

12:10:34 AM   7493576 7871200 387166528    98.10      4240  9334356 12893752    3.25  4891940 6325076      68

12:20:11 AM   7503208 7883396 387156896    98.10      4240  9337364 12872708    3.24  4885008 6328096      16

12:30:34 AM   7485648 7869540 387174456    98.10      4240  9340556 12902748    3.25  4892948 6331276      36

12:40:46 AM   7494396 7880940 387165708    98.10      4240  9343636 12866964    3.24  4886908 6334364      20

12:50:34 AM   7479616 7869772 387180488    98.10      4240  9346720 12905156    3.25  4892408 6337444      56

01:00:46 AM   7490304 7883016 387169800    98.10      4240  9349832 12860152    3.24  4885308 6340500      56

01:10:34 AM   7472248 7868672 387187856    98.11      4240  9352836 12896932    3.25  4892604 6343556      28

01:20:46 AM   7484308 7883276 387175796    98.10      4240  9355948 12867972    3.24  4885172 6346676      16

01:30:34 AM   7475092 7869596 387185012    98.11      4240  9350840 12904328    3.25  4892448 6341556      44

01:40:46 AM   7485436 7882508 387174668    98.10      4240  9353932 12864252    3.24  4885148 6344660      56

01:50:34 AM   7468840 7869520 387191264    98.11      4240  9357036 12907464    3.25  4893552 6347752     164

02:00:46 AM   7479076 7882428 387181028    98.10      4240  9360124 12861892    3.24  4886044 6350844      68

Utilizzare il  ps  per identificare i processi con il maggiore utilizzo di memoria.

[root@cvim-computex ~]# ps -aux --sort -rss

USER         PID %CPU %MEM VSZ       RSS TTY STAT  START TIME COMMAND

root      328199 1207  0.2 541893584 ?   RLl Mar12 2948779:31 /usr/bin/vpp -c /etc/vpp/vpp.conf

root        1829  0.0  0.0 379024  227692 ?  Ss    Mar12 14:21 /usr/lib/systemd/systemd-journald

Verificare l'utilizzo della memoria del contenitore controllando le statistiche mediante  podman  o  docker  comandi.

[root@cvim-computex ~]# podman stats

ID            NAME                 CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET IO  BLOCK IO          PIDS

2f8fdc4b63a4 fluentd_31902         --    301.2MB / 404.1GB 0.07% -- / -- 9.265MB / 89.68GB 75

34d806a30733 novalibvirt_31902     --    42.16MB / 404.1GB 0.01% -- / -- 589.8kB / 22.13MB 44

48292d2fa956 novassh_31902         --    5.882MB / 404.1GB 0.00% -- / -- 475.1kB / 167.3MB 2

7b2ce84e86b3 novacompute_31902     --    231.8MB / 404.1GB 0.06% -- / -- 761.9kB / 2.43GB  49

89c01c14ef3f neutron_vpp_31902     --    1.209GB / 404.1GB 0.30% -- / -- 0B / 7.66MB       35

In base all'output fornito, sembra che nessun processo presenti un utilizzo elevato della memoria. Inoltre, i contenitori sembrano utilizzare una quantità ridotta di memoria.

OSPF (Open Shortest Path First)  free  indica ancora un utilizzo elevato della memoria.

root@cvim-computex ~]# free -m

total     used   free   shared    buff/cache available

Mem:        385410   366751  7310    3496          11348   7696

Swap:         2047        5  2042

[root@cvim-computex ~]#

Risoluzione dei problemi

Per comprendere questo utilizzo della memoria, è essenziale conoscere la memoria di HugePage.

Se il pod è abilitato con HugePages, è necessario prestare attenzione a utilizzare il giusto sapore, per assicurarsi che la memoria di sistema non venga utilizzata per avviare le VM. L'utilizzo della memoria di sistema per le VM può causare instabilità CVIM, in quanto sia il carico di lavoro che l'infrastruttura sono in competizione per le risorse riservate all'infrastruttura.

Controllare le pagine di grandi dimensioni:

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90001

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90000

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]#

nr_hugepages  è il numero totale di HugePages.

(90001 + 90000) x 2M = 360GB è riservato per HugePage.

Si noti inoltre che il 5% della memoria fisica totale è riservata alle pagine di memoria normale (4 KB) per l'utilizzo del sistema operativo anche se è configurato 100% HugePage.

385 GB (totale gratuito) - 360 GB (riservato per HugePage) = 25 GB è riservato per le pagine normali.

Pertanto, un elevato utilizzo della memoria, come  sar   e  free sono previsti comandi.

Utilizzare il comando indicato per verificare l'utilizzo effettivo della memoria.

[root@mgmt-node ~]# ip -br -4 a s br_api

br_api UP 10.x.x.x/24

[root@mgmt-node ~]# curl -sS -g -u admin:password --cacert /var/www/mercury/mercury-ca.crt https://10.x.x.x:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=100 * (mem_free + mem_buffered + mem_cached) / ((mem_total - sum without(NUMAnode, pagename, pagesize) (hugepages_nr)) or mem_total)' | python -mjson.tool

sample output:

{

"status": "success",

"data": {

"resultType": "vector",

"result": [

{

"metric": {

"host": "cvim-computex",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.16486394450624" --> Actual available memory percentage.

]

},

{

"metric": {

"host": "cvim-computey",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.63431887455388"

La funzione CVIM attiva un avviso solo quando la memoria disponibile è inferiore al 10%.

Nome avviso - mem_available_percent

La memoria di sistema disponibile è inferiore al 10%. La normale memoria per pagine 4K viene utilizzata sia dal sistema che dai servizi dell'infrastruttura OpenStack e non include pagine di grandi dimensioni. Questo avviso può indicare una quantità insufficiente di RAM o un utilizzo anomalo della memoria da parte del sistema o dell'infrastruttura.