Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte le operazioni da eseguire quando l'utente riceve questo errore DB2 con Tidal Transaction Analyzer:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Prerequisiti

Componenti usati

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 o versione successiva

- DB2 IBM

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

Vengono ricevuti errori con il client DB2.

Soluzione

Attenersi alla procedura seguente:

1. Verificare che il client DB2 sia stato installato e configurato correttamente.

2. Verificare che sia possibile connettersi al database DB2 tramite il client DB2.

3. Verificare che il client DB2 sia a 32 bit.

Nota: se si esegue un client DB2 a 64 bit, non è possibile utilizzare Transaction Analyzer.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems