Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configura memoria adattatore di servizio

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'allocazione di memoria per gli adattatori Tidal Service in esecuzione su piattaforme Windows o UNIX.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

I componenti descritti in questo documento sono i vari Tidal Service Adapter.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configura memoria adattatore di servizio

Per impostazione predefinita, le schede dispongono di questi valori configurati per la propria memoria:

Scheda

Min (MB)

Massimo (MB)

Email

16

64

Orizzonte

16

256

MSSQL

16

256

Applicazioni Oracle

16

256

DB Oracle

16

256

Contatti

16

256

SAP

16

512

TA

32

32

Servizio Web

16

256

Per regolare la memoria per uno di questi adattatori, è necessario creare un file service.props e configurarlo per specificare la quantità di memoria richiesta. In questo file, aggiungere i seguenti parametri:

- JvmMinMemory=xxx (dove xxx è la quantità di memoria in MB)

- JvmMaxMemory=xxx (dove xxx è la quantità di memoria in MB)

Nota: per questi parametri viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Il file service.props deve trovarsi in:

${TIDAL_HOME}/services{service GUID}/config directory)

È necessario creare la directory config poiché non esiste per impostazione predefinita. Le cartelle GUID del servizio sono:

- Email: Scheduler\master\services\{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}

- Orizzonte: Scheduler\master\services\{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}

- MSSQL: Scheduler\master\services\{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}

- Applicazioni Oracle: Scheduler\master\services\{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}

- DB Oracle: Scheduler\master\services\{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}

- PeopleSoft Scheduler\master\services\{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}

- SAP Scheduler\master\services\{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}

- TA: Scheduler\master\services\{A2277702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}

- Servizio Web: Scheduler\master\services\{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems