Sommario

Introduzione

Correzione dei nomi host client mancanti

Introduzione

Affinché Cisco Prime Infrastructure possa elaborare correttamente i valori dei nomi host dei client, le query DNS devono essere restituite in meno di 2 secondi. In alcune circostanze, anche con risposte DNS più veloci, il server Prime Infrastructure può contrassegnare il server DNS come inattivo e non eseguirà query per 30 minuti, causando la segnalazione di un valore "no client hostname" su alcuni client cablati e wireless.

Correzione dei nomi host client mancanti

Gli utenti che riscontrano questo problema possono risolverlo utilizzando uno dei metodi seguenti:

1. Aumentare l'impostazione predefinita di Prime Infrastructure per i timeout DNS. A tale scopo, è possibile modificare il valore (l'unità deve essere in secondi) per l'attributo HostName.Threshold nel file delle proprietà di Prime Infrastructure /opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/resources/ClientParameters.properties. Una volta apportata questa modifica, sarà necessario riavviare il server Prime Infrastructure per applicare la modifica (per ulteriori informazioni, vedere Riavvio di Prime Infrastructure).

2. Configurare Prime Infrastructure per abilitare la ricerca dei nomi host DNS e specificare un server DNS con un tempo di risposta molto veloce. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione della ricerca dei nomi host DNS.