Sommario

Introduzione

Introduzione

CVG annuncia un nuovo meccanismo per la fornitura di correzioni software critiche, denominate "Aggiornamenti in corso". Aggiornamenti in corso significa che le correzioni dei bug saranno disponibili per l'uso da parte del cliente prima del previsto.  Gli aggiornamenti in sequenza sono costituiti da piccoli batch di correzioni a problemi software critici o riscontrati frequentemente.  Consegnati ogni 3 settimane circa, sono aggiornamenti alla release di manutenzione corrente disponibili tra le pubblicazioni delle release di manutenzione.  Una release di manutenzione è nota dalla terza posizione del numero di versione di Prime Infrastructure Release, come indicato di seguito: 2.2.x

Il primo aggiornamento in sequenza è per Prime Infrastructure 2.2.2 (una release di manutenzione) e viene fornito con il nome file pi22_Update_03-4.ubf.  Da non confondere con la prossima release 2.2.3 (una release di manutenzione separata), questo aggiornamento in corso fornisce correzioni prima di attendere la release di manutenzione successiva, riducendo al contempo la necessità di singole patch di punto per difetti specifici.  Difetti che avrebbero richiesto patch di punti in passato renderanno validi i candidati per essere inclusi in futuri aggiornamenti in corso.

Un aggiornamento in sequenza deve essere installato solo nella release di manutenzione per cui è stato pubblicato.  Ad esempio, pi222_Update_03-4.ubf non può essere installato su 2.2 o 2.2.1;  deve essere installato solo nella versione 2.2.2.

Il prossimo aggiornamento in sequenza per Prime Infrastructure 2.2.2 sarà Update_04-x.  Essendo cumulativo, Update_04 includerà le correzioni di Update_03-4 e non richiederà a coloro che non hanno installato Update_03-4 di tornare indietro attraverso gli aggiornamenti precedenti per ricevere i vantaggi di tali correzioni.

La disponibilità di un aggiornamento in sequenza è indicata dalla targhetta rossa "Software Update is Available" (Aggiornamento software disponibile) nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente di Prime Infrastructure. Nella pagina degli aggiornamenti software di Prime Infrastructure e sul sito Cisco.com, gli aggiornamenti in sequenza vengono visualizzati anche nella sezione delle correzioni critiche.  Per i dettagli di un aggiornamento in sequenza, andare alla pagina di download del software di infrastruttura Prime di Cisco.com, scegliere Prime Infrastructure Patches, quindi passare il mouse sul nome del file per visualizzare il collegamento al file Leggimi dell'aggiornamento in sequenza.  Gli aggiornamenti in sequenza riguardano una release di manutenzione specifica;  Gli aggiornamenti in corso non possono essere installati in una release di manutenzione diversa da quella specifica per cui sono stati scritti.