Sommario

Introduzione

Come verificare il tipo di distribuzione in APC?

Introduzione

In questo documento viene descritto come controllare il tipo di distribuzione in Prime Collaboration Assurance (PCA).

Come verificare il tipo di distribuzione in APC?

L'APC prevede quattro tipi di installazione, ovvero:

1. Piccole

2. Media

3. Grande

4. Molto grande

Talvolta, come parte della distribuzione, è necessario conoscere il tipo di distribuzione per individuare la causa principale o altri problemi noti.

Questa condizione può essere identificata con l'aiuto di questo file di configurazione.

1. Accedere a PCA dalla CLI tramite Secure Shell (SSH) con la porta 26.

2. Accedere come utente amministratore, quindi passare all'utente root.

3. Digitare more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties per trovare il tipo di distribuzione, come illustrato in questa immagine: