Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritta una procedura dettagliata per sostituire il processo nco_g_oracle con nco_g_jdbc in Prime Central 1.4 e versioni successive.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Prime Central

- Comandi del sistema operativo Linux di base

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Prime Central 1.4 e versioni successive

- database Oracle

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Dopo l'aggiornamento di Prime Central da qualsiasi versione precedente a Prime Central 1.4 e versioni successive, in alcune istanze si osserva che il processo nco_g_oracle viene ancora eseguito al posto del processo nco_g_jdbc.

Il comportamento predefinito del processo di aggiornamento a Prime Central 1.4 e versioni successive include la sostituzione di nco_g_oracle con il processo nco_g_jdbc.

Problema

Prime Central G_JDBC.log genera questo messaggio di errore che indica il problema relativo all'esecuzione del processo nco_g_oracle dopo l'aggiornamento completo di Prime Central 1.4 e versioni successive:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Nota: il file G_JDBC.log viene memorizzato nella directory installation-directory/faultmgmt/omnibus/log.

Soluzione

Passaggio 1. Controllare il file omni.date per le voci NCO_GATE:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Nota: il file omni.dat viene memorizzato nella directory installation-directory/faultmgmt/etc.

Passaggio 2. Se si trovano altre voci NCO come queste e se le voci NCO_GATE non vengono aggiunte o aggiunte in modo errato, seguire il Passaggio 3.:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Passaggio 3. Aggiungere le voci NCO_GATE nel file omni.dat:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Nota: È necessario aggiungere una voce per NCO_GATE con una porta aperta libera.

Passaggio 4. Rigenerare il file di interfacce /etc/interfaces.linux2x86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Passaggio 5. Riavviare JDBC_Gateway:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Nota: primeusrpwd è la password per l'utente dell'applicazione Prime Central.

Passaggio 6. Terminare il processo nco_g_oracle già avviato dal sistema operativo Linux.