Sommario

Introduzione

Premesse

Abbreviazioni

Flusso di lavoro del piano di mobilità

Interruttore foglia nella configurazione UltraM

Prerequisito

Procedura di sostituzione dello switch

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per sostituire uno switch Leaf difettoso (Nexus 93180YC-EX) in una configurazione Ultra-M.

Questa procedura è valida per un ambiente Openstack che utilizza la versione NEWTON in cui ESC non gestisce Cisco Prime Access Registrar (CPAR) e CPAR viene installato direttamente sulla VM distribuita in Openstack.

Premesse

Ultra-M è una soluzione core di pacchetti mobili preconfezionata e convalidata, progettata per semplificare l'installazione di VNF. I server che fanno parte della configurazione Ultra-M sono collegati a tre diversi tipi di switch:

- Catalyst Switch

- Interruttore foglia

- Interruttore dorso

La topologia di rete di un'installazione Ultra-M è illustrata nell'immagine:

Nota: La topologia Network è solo una rappresentazione; le connessioni tra gli switch possono variare leggermente a seconda della soluzione implementata.

Questo documento è destinato al personale Cisco che ha familiarità con la configurazione di Cisco Ultra-M e Nexus Switch.

Abbreviazioni

VNF

Funzione di rete virtuale

API

Interfaccia di programmazione delle applicazioni

MOP

Metodo

ID

Istanza distribuita

FTP

Protocollo di trasferimento file

SFTP

Secure File Transfer Protocol

BGP

Border Gateway Protocol

DCF

Rilevamento inoltro bidirezionale

Flusso di lavoro del piano di mobilità

In questa immagine viene mostrato il flusso di lavoro di alto livello della procedura di sostituzione.

Interruttore foglia nella configurazione UltraM

In una configurazione UltraM, lo switch Leaf gestisce le seguenti reti:

- Openstack Network - Gestisce tenant, API interna, rete di archiviazione, rete di gestione di archiviazione.

- StarOS VNF Network - Gestisce le reti DI-Network e Service.

- Rete uplink - Connessione uplink agli switch dorsali.

Ogni rack di un'installazione UltraM è dotato di due switch Leaf. Le reti gestite dallo switch foglia hanno ridondanza tra gli switch foglia del rack in modo che la sostituzione di uno switch foglia non incida sulle reti.

Prerequisito

Passaggio 1. Eseguire un backup del file di configurazione dallo switch foglia tramite FTP/SFTP prima di procedere con la sostituzione dello switch.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Passaggio 2. Verificare la versione software in esecuzione nello switch e annotarla.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Passaggio 3. Verificare i diritti della licenza corrente.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Passaggio 4. Annotare i cavi fisici collegati allo switch e lo stato della porta.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

Passaggio 5. Controllare lo stato corrente dei canali porte, dei peer BGP e dei router adiacenti BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedura di sostituzione dello switch

Passaggio 1. Installare il nuovo switch nel rack e collegare i cavi allo switch come indicato. Le procedure per l'installazione dello switch sono disponibili nel seguente collegamento:

Guida all'installazione dell'hardware in modalità Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

Passaggio 2. Eseguire la configurazione IP iniziale per abilitare l'accesso allo switch tramite l'indirizzo IP di gestione per un'ulteriore configurazione. La procedura per eseguire le impostazioni IP iniziali è illustrata nel seguente collegamento:

Collegamento dello switch alla rete

Passaggio 3. Controllare la versione software dello switch Nexus e aggiornare/declassare alla versione software precedente seguendo il collegamento indicato:

Guida all'aggiornamento e al downgrade del software Cisco Nexus serie 9000 NX-OS

Passaggio 4. Controllare il livello di licenza del nuovo switch Nexus e verificare che corrisponda alle precedenti impostazioni della licenza.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Passaggio 5. Trasferire il backup della configurazione sul nuovo switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Passaggio 6. Ricaricare lo switch dopo aver caricato la configurazione di backup.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

Passaggio 7. Verificare lo stato della porta, i canali delle porte, i peer BGP e i vicini BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all