Sommario

Introduzione

Premesse

Abbreviazioni

Flusso di lavoro del piano di mobilità

Switch Catalyst in UltraM Setup

Prerequisito

Procedura di sostituzione dello switch

Introduzione

In questo documento viene descritto come sostituire uno switch Catalyst difettoso in una configurazione Ultra-M.

Questa procedura è valida per un ambiente Openstack che utilizza la versione NEWTON in cui ESC non gestisce Cisco Prime Access Registrar (CPAR) e CPAR viene installato direttamente sulla VM distribuita in Openstack.

Premesse

Ultra-M è una soluzione core di pacchetti mobili preconfezionata e convalidata, progettata per semplificare l'installazione di VNF. I server che fanno parte della configurazione Ultra-M sono collegati a tre diversi tipi di switch:

- Catalyst Switch

- Interruttore foglia

- Interruttore dorso

La topologia di rete di un'installazione Ultra-M è illustrata nell'immagine:

Nota: La topologia Network è solo una rappresentazione; le connessioni tra gli switch possono variare leggermente a seconda della soluzione implementata.

Questo documento è destinato al personale Cisco che ha familiarità con la configurazione di Cisco Ultra-M e le operazioni sugli switch Catalyst.

Abbreviazioni

VNF

Funzione di rete virtuale

GATTO

Catalyst Switch

MOP

Metodo

LAN

Local Area Network

FTP

Protocollo di trasferimento file

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Cisco Integrated Management Controller

Flusso di lavoro del piano di mobilità

In questa immagine viene mostrato il flusso di lavoro di alto livello della procedura di sostituzione.

Switch Catalyst in UltraM Setup

In una configurazione UltraM, lo switch CAT gestisce queste tre reti:

- Rete di gestione: connette la porta CIMC dei server UCS e la porta Mgmt degli switch Nexus.

- Openstack Provisioning Network: connette la porta LAN1 di tutti i server UCS.

- Rete esterna: consente di connettersi allo switch dell'hop successivo.

Ogni rack di un'installazione UltraM dispone di uno switch CAT per gestire le tre reti sopra descritte per i dispositivi presenti nel rack. Poiché esiste un solo switch CAT per rack e non è presente alcuna ridondanza per lo switch CAT. Durante la sostituzione di uno switch CAT guasto, le reti gestite dallo switch CAT sono danneggiate. Tuttavia, nessuno del traffico del livello di servizio viene trasportato da queste reti e non vi sarebbe alcun impatto sul servizio durante la procedura di sostituzione.

Prerequisito

Passaggio 1. Eseguire un backup del file di configurazione dallo switch CAT tramite FTP/TFTP prima di procedere con la sostituzione dello switch.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Passaggio 2. Verificare la versione software corrente in esecuzione nello switch e annotarla.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Passaggio 3. Verificare i diritti della licenza corrente.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Passaggio 4. Annotare i cavi fisici collegati allo switch e lo stato della porta.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Procedura di sostituzione dello switch

Passaggio 1. Installare il nuovo switch nel rack e collegare i cavi allo switch come indicato. La procedura di installazione dello switch è disponibile nel seguente collegamento:

Guida all'installazione dell'hardware dello switch Catalyst 3850

Passaggio 2. Eseguire Express Setup per immettere le informazioni IP iniziali. Questa azione consente di accedere allo switch tramite l'indirizzo IP per un'ulteriore configurazione. I passaggi per eseguire l'installazione rapida sono disponibili nel collegamento seguente:

Guida introduttiva agli switch Catalyst 3850

Passaggio 3. Controllare la versione software dello switch CAT e aggiornare/declassare alla versione software precedente seguendo il collegamento indicato:

Aggiornamento, gestione e tecniche di ripristino degli switch Catalyst serie 3850

Passaggio 4. Controllare il livello di licenza del nuovo switch CAT e verificare che corrisponda alle impostazioni della licenza precedenti.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Passaggio 5. Trasferire il backup della configurazione sul nuovo switch.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Passaggio 6. Ricaricare lo switch dopo aver caricato la configurazione di backup.

AL03-3850-POD2-01#reload

Passaggio 7. Dopo aver attivato lo switch, controllare lo stato della porta e confermare che sia attivo come in precedenza.

AL03-3850-POD2-01#show int status