Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Matrice

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i requisiti hardware e software supportati e il sistema operativo Cisco Nexus (NX-OS) consigliato per Cisco Nexus Data Broker (NDB) 3.0.0.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla matrice che è valida per NDB dalla versione 2.0.0 alla 3.0.0 e che include tutte le modalità hardware/software/di configurazione disponibili su NDB dalla versione 3.0.0.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

NDB utilizza switch di classe data center per inoltrare il traffico in base a regole piuttosto che in base ai metodi di inoltro tradizionali: commutazione degli indirizzi MAC (Media Access Control). Di conseguenza, sono necessarie configurazioni specifiche per il corretto funzionamento delle configurazioni specializzate inviate da NDB agli switch. All'interno dell'ampia gamma di switch supportati da NDB sono inoltre disponibili diversi tipi di ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Per questo motivo, esistono diverse versioni consigliate e versioni minime del software basate su avvertenze e funzionalità risolte.

Matrice

Nexus Switch

Modello/i

Implementazione

Tipo

Minimo

NX-OS versione^1

Versione NX-OS consigliata^1

OpenFlow

Agente

NDB minimo

Version

30xx/31xx^2

OpenFlow

6,0(2)U6(x)

6.0(2)U6(3)

1.1.5

2.0.0

30xx/31xx^2

OpenFlow

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

2.1.0 o 2.1.3

2.2.0

30x

NXAPI

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Non supportato

31x^2

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

N/D

2.2.0

3164

OpenFlow

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Non supportato

3164

NXAPI

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

N/D

2.2.0

32xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

2.1.3

3.0.0

32xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

N/D

3.0.0

35xx

OpenFlow

6.0(2)A6(x)

6.0(2)A6(5 bis)

1.1.5

2.0.0

35xx

NXAPI

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Non supportato

93xx

OpenFlow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

2.1.0 o 2.1.3

2.2.0

93xx

NXAPI

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

N/D

2.1.0

95xx

OpenFlow

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Non supportato

95xx

NXAPI

7.0(3)I1(2)

7.0(3)I2(2a)

N/D

2.1.0

1 Le versioni minime/consigliate si applicano solo alle installazioni NDB, non all'utilizzo generale dello switch NX-OS.

2 30xx/31xx si riferisce a tutti gli switch Nexus 30xx o Nexus 31xx, ad eccezione di Nexus 3164 che è elencato separatamente.

Informazioni correlate

- Guide alla configurazione di NDB

- Guide rapide per NDB

- Pagina di download del software NDB

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems