Sommario

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Questo documento offre una guida visiva su come raccogliere i file del supporto tecnico da Cisco Nexus Data Broker.

Requisiti

Credenziali per accedere correttamente a Nexus Data Broker con un ruolo di amministratore di rete.

Componenti usati

Nexus Data Broker 2.0, 2.1, 2.2 e 3.0, 3.1, 3.2. Questa procedura deve essere applicata sia ai sistemi incorporati che a quelli non incorporati.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Di seguito è riportata la schermata iniziale dell'aspetto di Cisco Nexus Data Broker.

Selezionare l'elenco a discesa nell'angolo superiore destro e selezionare Gestione.

La schermata si aggiorna e passa al contesto dei dispositivi, fare clic sull'elenco a discesa nell'angolo in alto a destra e selezionare Sistema.

Nella finestra popup è possibile scaricare i log e la configurazione.

Dopo aver selezionato un'opzione, l'elemento selezionato viene scaricato localmente e la finestra popup viene chiusa.  Per tornare al contesto di Nexus Data Broker, fare clic sul pulsante Nexus Data Broker nella parte superiore della finestra.

Di seguito è riportata la schermata iniziale dell'aspetto di Cisco Nexus Data Broker.

Fare clic sulla scheda Amministrazione.

Barra dei menu superiore NDB

Fare clic su System (Sistema) nel menu a sinistra.

Barra di amministrazione laterale

Fare clic sul riquadro Download Logs.

Sottomenu Sistema

Fare clic sulla scheda Configuration per tornare al contesto di configurazione NDB predefinito.

Contesto di configurazione predefinito