Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Impostazione delle preferenze per l'interfaccia utente

Offuscamento password

Accesso utente

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per configurare l'offuscamento della password per i dispositivi gestiti da Field Network Director (FND).

Prerequisiti

Questa funzione è applicabile solo a partire dalla versione 4.9.1 .

Impostazione delle preferenze per l'interfaccia utente

Quando un dispositivo viene caricato su FND, le credenziali del dispositivo sono visibili a tutti gli utenti con accesso GUI. Agli amministratori di rete piace limitare questa visibilità.

Un amministratore può definire le impostazioni delle preferenze per personalizzare l'interfaccia utente. L'opzione Preferenze si trova nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente.

Offuscamento password

L'opzione Show Device Password è disponibile solo per gli utenti root e per l'utente con l'autorizzazione Manage Device Credentials. Questa opzione non è disponibile per gli altri utenti.

Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Selezionare la casella di controllo Mostra password dispositivo e fare clic su Applica per visualizzare le credenziali del dispositivo nella scheda Proprietà configurazione nella pagina Dettagli dispositivo.

Accesso utente

Gli utenti principali hanno la possibilità di modificare le proprie preferenze.

Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Gestisci credenziali dispositivo possono modificare la preferenza in modo da includere l'opzione show device password.

La preferenza per il campo show device password (visualizza password dispositivo) è disabilitata per impostazione predefinita.

Quando l'opzione show device password è selezionata dall'utente root o da un utente con l'autorizzazione Manage Device Credentials (Gestisci credenziali dispositivo).