Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Genera certificato autofirmato

Problema/Sintomo

Rigenera il certificato

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di rinnovo di un certificato autofirmato Fabric Interconnect in ambienti Intersight (ASA o appliance).

Prerequisiti

Requisiti

Dominio UCS in modalità Intersight Managed.

UCS Domain Intersight Managed Mode

Componenti usati

- Fabric Interconnect 6454

- Version: 4,2(3 m)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Genera certificato autofirmato

Cisco consiglia di utilizzare certificati firmati dall'autorità di certificazione per accedere all'accessorio, in quanto i browser moderni possono limitare l'accesso se vengono utilizzati certificati autofirmati. Intersight Virtual Appliance consente di generare un certificato autofirmato per estenderne la validità se il certificato fornito da Cisco scade.

Durante la generazione di un nuovo certificato autofirmato, il certificato SSL esistente viene sostituito e l'utente viene potenzialmente disconnesso dalla sessione corrente del browser. Se non si è disconnessi, aggiornare il browser per applicare il nuovo certificato. Per confermare l'aggiornamento, fare clic sull'icona lock (Blocco) o warning (Avviso) accanto all'URL nella barra degli indirizzi del browser. Dopo l'aggiornamento, viene visualizzata la pagina Impostazioni > Certificati senza dover eseguire di nuovo l'accesso.

Nell'interfaccia utente della console del dispositivo viene utilizzato un certificato autofirmato con il nome comune impostato su switch. Questo certificato viene generato la prima volta che l'interconnessione fabric (FI) viene accesa e configurata. Il certificato autofirmato è valido per 365 giorni, il che significa che qualsiasi FI in esecuzione da oltre un anno ha un certificato scaduto.

Alcuni clienti utilizzano strumenti di monitoraggio automatizzato per eseguire lo scraping dell'IP o del nome host del dispositivo su HTTPS e convalidare la data di scadenza del certificato. Quando il certificato scade, questi strumenti possono attivare allarmi, portando i team di sicurezza e di osservabilità a contrassegnarlo come un potenziale problema.

Inoltre, poiché il certificato è autofirmato, nei browser Web viene visualizzato un avviso di protezione da protezione. È possibile che questo avviso venga visualizzato anche se il certificato è scaduto, con potenziali problemi di protezione.

Per evitare questi problemi, si consiglia di rinnovare o sostituire il certificato in modo proattivo.

Problema/Sintomo

Quando si accede alla console del dispositivo, il sito non è protetto.

Nota: Per l'accesso alla console del dispositivo, è necessario l'indirizzo IP dell'interconnessione fabric.

Errore certificato

Quando si fa clic sulle informazioni del certificato, viene visualizzata la data di scadenza della certificazione.

Data di scadenza certificato

Rigenera il certificato

Per rinnovare il certificato predefinito in Intersight, è necessario riavviare la console del dispositivo o l'interconnessione del fabric (scelta non consigliata).

Per rigenerare manualmente il certificato predefinito in Intersight, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Aprire una sessione SSH usando l'indirizzo IP di un'interconnessione fabric.

2. Eseguire il comando:

UCS# generate-self-signed-certificate

Se il certificato è stato generato correttamente, verrà visualizzato quanto segue:

hostname is IMM-FI6454

Successfully generated the self-signed-certificates

Successfully restarted the web-server

Per verificare il certificato effettivo e confermarne la modifica, utilizzare questo comando:

UCS# show self-signed-certificate

Output di esempio:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC+DCCAeCgAwIBAgICBnowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwIjEgMB4GA1UEAxMXSU1N

LVNBQVMtTVhTVkxBQi02NDU0LUEwHhcNMjUwMzEyMjI1MTM4WhcNMjYwMzEyMjI1

MTM4WjAiMSAwHgYDVQQDExdJTU0tU0FBUy1NWFNWTEFCLTY0NTQtQTCCASIwDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+Q9oAU2rHxtV5stg9vfCeKQ+9+n5Ke

oz6IKOeEDufeRcBYepaJlEhffvdLp/uOh/NnyphT4mVLiJxh6dTTIhW58G8LaGNV

hIRtNAX984eLCs1nSG3o3tzJ3+e5t04G6klAcj43HiKY+oRCEs+oiUsQlYpBjHoy

FGxMT8wpnNMIg59mKVTuUeC4r6ACnyy1CRNp8qD8Rf4lIBU/jTI/jPdzE2//9rAo

G85qhZ46vI0dLu1jv/ySszQkATFA15KHFETnyTkptdlJH8mc033edJ1Xq9plebMp

dtn18zj+2qxQq8ErZ6doFdkOuyuq3N6Q0dbfdefKKuiFvkCGv4GwRG8CAwEAAaM4

MDYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgKkMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA8GA1UdEQQI

MAaHBH8AAAEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFn+v4ehwLFi/mcHWA4ld03JBkvI

RIlbFPHjOykzmAN8E1XoJlLciCxA3gHUzPP6lT+2VpeAXAoWzIlgUlm2GwPzZbCQ

nz2v7NpGHchaXAEi756IMmCm2IJ2jOuS9p9v3AAX3gLUp43SeCQN+C2nNOcZgmZr

/K1CoNkIUXdVI8nxEDCMFPezL1SXdNa2c4AB699teolCNc65tnnNDjsxkLkL7bTx

P5euETVi5CizQQpjcZzXEMHv3XdvXtkzyAATjRmvUS8lxyXxiisMjMl7f8zXkLnG

n7ZKR746BXgXufmS0zITtbpvgI9+6PnauoWOh3EH7rGmJyZnn5L62/oaoy4=

-----END CERTIFICATE-----

Nota: Se si controlla il certificato prima del rinnovo, assicurarsi che venga modificato dopo il processo di rinnovo.

Il certificato dovrebbe infine avere il seguente aspetto:

Convalida certificato

Informazioni correlate

Certificati in Intersight Virtual Appliance