Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Procedura

Introduzione

In questo documento viene descritto come richiedere, creare e distribuire un profilo di server UCS per un server autonomo.

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Questa procedura può essere eseguita per i server standalone delle serie M5, M6 e M7.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questa procedura può essere eseguita per i server standalone delle serie M5, M6 e M7.

Procedura

Passare alla pagina Web Cisco IMC per il dispositivo per cui è possibile richiedere l'assistenza.

Sito server

Quindi, selezionare Admin > Device Connector (Amministratore > Connettore dispositivo).

Device Connector

Verificare che il server sia in grado di raggiungere Intersight Cloud o l'accessorio Intersight.

In Impostazioni modificare Configurazione proxy e Gestione certificati.

Impostazioni dispositivo

Configurazione del proxy

Una volta stabilita la connessione al portale Cisco Intersight, è possibile richiedere il dispositivo. A tale scopo, copiare l'ID dispositivo e il codice attestazione e quindi accedere all'account Intersight.

ID dispositivo e codice attestazione

Sul portale di Intersight, selezionare Admin > Targets (Amministratore > Destinazioni).

Fare clic su Richiedi nuova destinazione.

Richiedi una nuova destinazione

In Calcola/Fabric, selezionare Cisco UCS Server (Standalone) e fare clic su Start.

Cisco UCS Server

Nella pagina Generale, incollare sia l'ID dispositivo che il codice attestazione.

Se si seleziona il gruppo di risorse, è possibile specificare le organizzazioni a cui aggiungere il dispositivo. Questa operazione non è obbligatoria.

Per impostazione predefinita, Gruppo risorse = Tutto.

Fare clic su Attestazione.

Pagina Generale

Se l'operazione ha esito positivo, il dispositivo viene visualizzato in Targets (Destinazioni).

Tutte le destinazioni

Dopo aver aggiunto correttamente il server a Intersight, è possibile creare un profilo del server UCS.

Fare clic su Configura > Profili e quindi su Profili server UCS.

Profili server UCS

Fare clic su Crea profilo server UCS.

Crea profilo server UCS

Assegnare un nome al profilo del server e selezionare Server autonomo sulla piattaforma di destinazione, quindi fare clic su Avanti.

Assegnazione server autonomo

Nella schermata Assegnazione server selezionare Server autonomo e fare clic su Avanti.

Schermata Assegnazione server

Nei cinque passaggi successivi, assegnare i criteri server in base alle proprie esigenze. Per terminare, fare clic su Riepilogo e Distribuisci.

Distribuzione riepiloghi server

Intersight può convalidare la configurazione e, se corretto, verificare lo stato.

Profili finali

È ora possibile gestire il server UCS Standalone da Intersight.