Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti

Introduzione

Topologia

Configurazione

Configurazione Intersight

Port Policy

Ambito VSAN

Criterio Vsan

Criteri di dominio UCS

configurazione MDS

Verifica in MDS

Verifica in UCS

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione del canale della porta SAN tra Fabric Interconnect 64108 in modalità Fibre Channel End-Host gestita da Intersight e un MDS 9148 con ricetrasmettitori FC da 16 Gb.

Prerequisiti

Requisiti

- Fabric Interconnect 64108 gestito da Intersight

- MDS 9148S 16G

- Fabric Interconnect 64108 In modalità Fibre Channel End-Host collegata a MDS 9148.

Componenti

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Fabric Interconnect 64108 in modalità Fibre Channel End-Host versione: 4.3 (2 bis)

- Modello MDS:  Versione MDS 9148S 16G: 9.3(2)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Introduzione

Canale porta SAN

I canali delle porte SAN fanno riferimento all'aggregazione di più interfacce fisiche in un'unica interfaccia logica per fornire maggiore larghezza di banda aggregata, bilanciamento del carico e ridondanza dei collegamenti.

Vsan

Una VSAN è una rete SAN (Storage Area Network) virtuale. Una SAN è una rete dedicata che interconnette host e dispositivi di storage principalmente per scambiare traffico SCSI. Nelle SAN si utilizzano i collegamenti fisici per creare queste interconnessioni. Set di protocolli eseguiti sulla SAN per gestire routing, denominazione e zoning. È possibile progettare più SAN con topologie diverse.

Vantaggi

· Isolamento del traffico: il traffico è contenuto all'interno dei limiti della VSAN e i dispositivi risiedono solo in una VSAN, garantendo la separazione assoluta tra i gruppi di utenti, se lo si desidera.

· Scalabilità: le VSAN vengono sovrapposte su un singolo fabric fisico. La capacità di creare diversi livelli VSAN logici aumenta la scalabilità della SAN.

· Servizi fabric per VSAN: la replica dei servizi fabric per VSAN offre maggiore scalabilità e disponibilità.

· Ridondanza: diverse VSAN create sulla stessa SAN fisica assicurano la ridondanza. In caso di guasto di una VSAN, la protezione ridondante (su un'altra VSAN nella stessa SAN fisica) viene configurata utilizzando un percorso di backup tra l'host e il dispositivo.

· Facilità di configurazione: gli utenti possono essere aggiunti, spostati o modificati tra le VSAN senza modificare la struttura fisica di una SAN. Lo spostamento di un dispositivo da una VSAN a un'altra richiede solo la configurazione a livello di porta, non a livello fisico

Topologia

L'esempio mostra la configurazione del canale della porta SAN tra FI gestiti da Intersight e MDS. Vengono utilizzate le interfacce fc1/1 e fc1/2 per Fabric Interconnect e fc1/11 e fc1/12 per MDS.

Configurazione

Prima di iniziare con la configurazione.

Accedere alla sessione SSH del dispositivo MDS e all'account Intersight.

Configurazione Intersight

Port Policy

Passaggio 1. Creare un criterio porta.

Crea criterio porta

Passaggio 2.  Nel campo di ricerca, cercare porta, selezionare Porta e fare clic sul pulsante Start.

Seleziona criterio di porta

Passaggio 3. Nel campo del nome, scrivere il nome del criterio della porta e selezionare il modello di switch (modello Fabric Interconnect), quindi fare clic sul pulsante Avanti.

Definizione del nome del criterio di porta e del modello Fabric Interconnect

Passaggio 4. Selezionare la quantità di porta da trasportare nel traffico Fibre Channel (FC). Il cerchio blu è visibile quando si selezionano le porte FC e si fa clic sul pulsante Avanti.

Selezione porte

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante Avanti.

Pulsante Avanti

Passaggio 6. Trovare la scheda Port Channels (Canali porta), quindi fare clic sul pulsante Create Port Channel (Crea canale porta).

Crea canale porta

Passaggio 7. Selezionare l'opzione Canale porta uplink FC nel campo Ruolo.

Selezionare il ruolo del canale della porta uplink FC

Passaggio 8.  In ID canale porta, scrivere l'identificativo del canale della porta, in ID VSAN scrivere l'identificativo della vsan e selezionare Velocità di amministrazione.

Selezionare admin speed , portchannel ID e vsan ID

Passaggio 9. Selezionare le porte collegate a MDS per creare la configurazione del canale della porta e fare clic sul pulsante Salva.

Selezionare le porte collegate a MDS

Ambito VSAN

I ruoli per una porta FC sono:

- Uplink FC: il traffico FC passa attraverso la porta uplink FC. Per specificare il ruolo di una porta FC come porta Uplink FC, è necessario che l'ambito VSAN della porta sia stato creato come Storage e Uplink o come Uplink nei criteri di configurazione VSAN.

- Storage FC: la porta FC funge da porta di storage. Per specificare il ruolo di una porta FC come porta di archiviazione FC, è necessario che l'ambito VSAN della porta sia stato creato come Storage e Uplink o come Storage nei criteri di configurazione VSAN. Inoltre, la FC deve essere in modalità di commutazione.

- Non configurato: non configurato è il ruolo predefinito della porta.

Criterio Vsan

Passaggio 1. Selezionare Crea criterio.

Crea criterio

Passaggio 2. Nel campo di ricerca, scrivere vsan, selezionare vsan e fare clic sul pulsante Start.

Seleziona vsan

Passaggio 3. In Nome campo, scrivere il nome del criterio vsan e fare clic sul pulsante Avanti.

Definire il nome del criterio vsan

Passaggio 4. Abilitare l'opzione di trunking uplink e selezionare Add VSAN (Aggiungi VSAN).

Abilitare il trunking e aggiungere vsan

Passaggio 5. Nel nome del campo, scrivere il nome della VSAN, nell'ambito della VSAN selezionare l'opzione uplink e scrivere l'ID VSAN e l'ID vlan FCoE. Quindi, selezionare il pulsante Aggiungi.

Aggiungi VSAN

Passaggio 6. Selezionare il pulsante Crea.

Crea criterio vsan

Criteri di dominio UCS

Passaggio 1. Selezionare Profiles, cercare UCS Domain Profiles e selezionare Create UCS Domain Profile.

Crea profilo di dominio UCS

Passaggio 2. Nel nome del campo, scrivere il nome del profilo di dominio e fare clic su Pulsante Avanti.

Definisci profilo di dominio UCS

Passaggio 3. Selezionare il nome di dominio a cui assegnare il profilo di dominio UCS. Quindi scegliere il pulsante Avanti.

Nota: È importante che a Fabric Interconnect non sia assegnato un profilo di dominio. In questo caso, è necessario annullare prima l'assegnazione del profilo di dominio UCS.

Seleziona nome dominio

Passaggio 4. Nella configurazione VSAN di Fabric Interconnect A, fare clic su Select Policy (Seleziona criterio).

Seleziona criterio vsan

Passaggio 5. Individuare il criterio VSAN creato, selezionarlo e fare clic su Pulsante Avanti.

Selezionare il criterio vsan creato

Passaggio 6. Fare clic su Seleziona criterio nella scheda di configurazione delle porte.

Selezione criterio di porta creata

Passaggio 7. Selezionare il criterio di porta configurato e fare clic su Pulsante Seleziona.

Selezione criterio di porta creata

Passaggio 8. Nella sezione Rete, individuare il QoS di sistema e fare clic su Seleziona criterio.

Seleziona criterio QoS

Passaggio 9. Selezionare Crea nuovo.

Crea nuovo QoS

Passaggio 10.  Nel campo Name (Nome), scrivere il nome del criterio QoS e selezionare Next (Avanti).

Definisci nome criterio QoS

Passaggio 11. Modificare i valori MTU, selezionare la priorità QoS e selezionare Crea.

Modifica dei dettagli di MTU e criteri

Passaggio 12. Fare clic su Avanti.

Selezione dell'opzione Next (Avanti)

Passaggio 13. È possibile trovare un breve riepilogo della configurazione del profilo di dominio UCS. Fare clic su Pulsante Distribuisci.

Distribuisci profilo di dominio UCS

Nota: La distribuzione del profilo di dominio UCS richiede il riavvio dell'interconnessione dell'infrastruttura nel dominio e può causare un'interruzione del traffico attraverso il percorso dell'infrastruttura.

configurazione MDS

Aprire una sessione SSH in MDS e accedere come utente locale.

MDS# configure terminal

MDS(config)# feature npiv

MDS(config)# vsan database

MDS(config-vsan-db)#vsan 8

MDS(config-vsan-db)#vsan 8 interface fc1/11-12

MDS(config)#interface fc1/11-12

MDS(config-if)#channel-group 8

MDS(config-if)#no shutdown

MDS(config-if)#exit

MDS(config)#interface port-channel 8

MDS(config-if)#switchport trunk mode on

MDS(config-if)#switchport trunk allowed vsan 8

switchport trunk allowed vsan add 1

MDS(config-if)#exit

Verifica in MDS

Comandi utili:

MDS# show npiv status

MDS# show interface brief

MDS# show fcdomain domain-list

MDS# show flogi database

MDS# show interface port-channel <id>

MDS# show flogi database

MDS# show port-channel summary

MDS# show vsan usage

MDS# show port-channel internal event-history errors

MDS# show port-channel database

Verifica in UCS

Comandi utili:

UCS# connect nxos

UCS(nx-os)# show interface brief

UCS(nx-os)# show san-portchannel summary

UCS(nx-os)# show vsan membership

UCS(nx-os)# show interface san-port-channel <id>

UCS(nx-os)# show interface fc <id>

UCS(nx-os)# show npv flogi-table

UCS(nx-os)# show vsan usage

UCS(nx-os)# show san-port-channel internal event-history errors

UCS(nx-os)# show san-port-channel database

Risoluzione dei problemi

- Verificare che la vsan consentita su entrambi i lati corrisponda

- Verificare che le interfacce fc siano attive

- Verifica dello stato del canale della porta su entrambi i lati

- Assicurarsi che le vsan siano create su entrambi i lati

- Verificare che le interfacce del canale della porta siano configurate come trunk

- Verifica npiv abilitata

- Verifica dell'appartenenza della vsan

- Accertarsi che le interfacce siano associate a un canale della porta

- Verifica quali interfacce fc sono collegate tra Fabric Interconnect e MDS

Informazioni correlate

Configurazione di Intersight VSAN Domain Policy

Configurazione delle interfacce Fibre Channel

Configurazione dei profili di dominio UCS

Configurazione dei canali delle porte