Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per aggiornare la password della shell del server EPNM.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Evolved Programmable Network Manager (EPNM)

- Password shell corrente

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software EPNM versione 7.x

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: Questo processo richiede la conoscenza della password della shell corrente

Configurazioni

Passaggio 1. Accedere alla CLI di EPNM come admin:

Passaggio 2. Eseguire il comando "shell disable" e immettere la password della shell corrente quando richiesto:

epnm/admin# shell disable

Enter shell access password :

shell access is disabled

epnm/admin#

Passaggio 3. Eseguire il comando "shell" e immettere la nuova password della shell quando richiesto:

epnm/admin# shell

Shell access password is not set

Configure password for shell access

Password :

Password Again :

Shell access password is set

Run the command again to enter shell

epnm/admin#

Verifica

Eseguire il comando "shell" con la password aggiornata per verificare se si passa alla shell Linux:

epnm/admin#

epnm/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade #

ade #