Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come copiare il backup della configurazione del dispositivo in EPNM (Evolved Programmable Network Manager) o in un server remoto

Contributo di Jaminder Singh Bali, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti

- EPNM

- Come connettersi alla GUI e alla CLI del server applicazioni EPNM con accesso alla shell

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su EPNM con software versione 5.x.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Impossibile copiare il backup di configurazione dei dispositivi sul server EPNM/remoto locale

Soluzione

1. Crea repository locale o remoto Metodo

epnm50/admin#

epnm50/admin# config t

epnm50/admin(config)# repository testconfigbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# url sftp://< IP address of local or remote server>/localdisk/sftp/ccmbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# user test password plain cisco123

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# end

- Scegliere il repository da Config Archive(EPNM GUI->Inventory->Config Archive-> Fare clic su Backup to Repository) e fare clic su Run. Verificare che la directory creata per i backup disponga delle autorizzazioni appropriate per la creazione di file nel server remoto.

- Per verificare la configurazione raccolta sul server locale o remoto, eseguire il comando

epnm50/admin# show repository testconfigbackup

CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

epnm50/admin#

Server locale/remoto

root@epnm60 ccmbackup]# ls -lrt

total 4880

-rw-rw-r--. 1 root gadmin       0 Jul 13 17:32 abc.cfg

-rw-rw-r--. 1 test gadmin       0 Jul 13 17:39 cde.cfg

-rw-r--r--. 1 test gadmin 4995674 Jul 13 17:40 CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

2) Metodo di chiamata API

È inoltre possibile utilizzare l'API restconf come illustrato per recuperare il backup della configurazione di tutti i dispositivi o di un dispositivo specifico su qualsiasi server in direzione nord come

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives?.full=true

Gli elenchi delle chiamate API per ottenere tutte le singole API per dispositivo come

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives