Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come verificare la compatibilità delle ottiche con Cisco DNA Appliance.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Questo documento è basato sulle versioni hardware delle appliance DN1 e DN2 di Cisco DNA.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Un'incompatibilità con i moduli ottici potrebbe causare problemi di connettività. Errori comuni come gateway non raggiungibile o interfaccia inattiva durante l'installazione di Cisco DNA, potrebbero essere evitati se si convalida il modulo ottico per le porte cluster ed enterprise.

Nota: il problema di connettività potrebbe essere causato da altri problemi non descritti nel presente documento.

Soluzione

Verificare che il modulo SFP (ottico) connesso alla porta Enterprise e Cluster sia elencato nella guida all'installazione.

- Aprire la guida all'installazione

- Fare clic sulla generazione dell'accessorio e sulla versione di Cisco DNA

- Fare clic su Plan the Deployment

- Individuare la sezione Interface Cable Connections in cui è elencato SFP.

Di seguito è riportato un esempio di appliance Cisco DNA Center versione 2.3.5.X di prima generazione:

Quando si collegano le porte aziendali e cluster a 10 Gbps, entrambe le porte supportano solo i seguenti tipi di supporti:

Dopo aver verificato che l'SFP installato nell'appliance Cisco DNA è corretto:

- Apri la matrice di interoperabilità

- Digitare il modulo SFP nella barra di ricerca

- Di conseguenza, l'SFP è ora compatibile con il modulo ottico installato sull'appliance Cisco DNA.

Osservate il prossimo esempio. La tabella mostra l'interoperabilità con il modulo ottico SFP-10G-LR.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download