Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Convalida

Introduzione

In questo documento viene descritto come correggere l'errore "Raggiunto il limite massimo per il numero di utilità di esportazione del flusso" nell'attività di telemetria per un WLC con Cisco Catalyst Center.

Prerequisiti

Requisiti

È necessario accedere a:

- GUI di Cisco Catalyst Center con ruolo SUPER-ADMIN.

- CLI e GUI di AirOS Wireless Controller con ruolo di amministratore.

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Il provisioning della telemetria del Cisco Catalyst Center dovrebbe avere esito negativo quando un'utilità di esportazione del flusso è già configurata in Cisco Wireless Controller WLC 5520 con AirOS, in quanto tale dispositivo supporta solo un'utilità di esportazione del flusso da configurare. Pertanto, Cisco Catalyst Center non è in grado di ignorare tale configurazione a causa della limitazione del WLC per configurare due o più esportatori di flusso, che risulta in un errore del task di provisioning:

Distribuzione dell'impostazione netflow avviata.

ERRORE: configurazione delle nuove impostazioni di configurazione del server Netflow Collector IP: [10.10.10.10] e porta: [6007] nel dispositivo: 10.88.244.161 non riuscita con eccezione: errore durante l'esecuzione della procedura XDE. Messaggio di errore: errore durante l'esecuzione del comando config flow create export 10.10.10.10.10.10.10.10.10 port 6007. Output del comando: config flow create EXPORTER 10.10.10.10.10.10.10.10 port 6007 ha raggiunto il limite massimo per il numero di utilità di esportazione.

Dettagli errore attività di telemetria

Nota: Cisco Catalyst Center può eseguire il push solo del primo server di raccolta NetFlow per controller wireless perché ha una restrizione sul numero di esportatori di flusso.

Notare che il Cisco Catalyst Center sta tentando di eseguire il push di un'utilità di esportazione del flusso al WLC, ma il dispositivo ne ha già una configurata come confermata nell'output della CLI:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary Exporter-Name Exporter-IP Port ============= =========== ===== fer_exporter 10.10.10.10 6007 (Cisco Controller) >show flow exporter statistics Exporter-name: fer_exporter Total Flows Sent: 1147297289 Total Pkts Sent: 81828210 Total Pkts Dropped: 0 Last Sent Time: Sat Mar 24 19:37:18 2159

Cisco Catalyst Center cerca di trasferire le impostazioni di Netflow Collector configurate in Impostazioni di rete al WLC, ma il dispositivo supera il limite dell'utilità di esportazione del flusso, ovvero la configurazione di un solo dispositivo. In questo modo, l'operazione non riesce anche se l'esportatore di flusso è lo stesso.

Soluzione

1- Verificare che il WLC di AirOS abbia raggiunto il numero massimo di esportatori di flusso eseguendo un comando nella CLI del WLC:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

fer_exporter             10.10.10.10     6007

In questo output CLI, è possibile vedere che il WLC ha già un'utilità di esportazione del flusso configurata chiamata fer_export e sta causando conflitti al Cisco Catalyst Center durante il task di provisioning della telemetria.

2- Selezionare il menu Cisco Catalyst Center > Design > Network Settings > Telemetry Tab e verificare di aver configurato un server Netflow Collector. È possibile configurare Cisco Catalyst Center o un server esterno come server Flow Collector:

Impostazioni Cisco DNA Center Netflow Collector

3- Accedere alla GUI del WLC di AirOS e selezionare Wireless > Netflow > Exporter per visualizzare l'elenco degli esportatori del flusso configurati nel dispositivo:

Configurazione NetFlow GUI WLC

4- Cercare il nome dell'utilità di esportazione del flusso e dal menu a discesa della freccia, selezionare Rimuovi. In questo esempio, il nome dell'utilità di esportazione del flusso già configurata è fer_export come confermato nel passaggio 1.

Rimuovi programma di esportazione

5- Se l'utilità di esportazione del flusso è in uso quando viene rimossa, è possibile ricevere un messaggio di avvertenza per indicare che l'utilità è associata in un monitor del flusso. Non è possibile rimuoverla finché l'associazione non viene eliminata rimuovendo prima il monitor di flusso:

Esportatore flusso

6- Per rimuovere il monitor di flusso, selezionare Wireless > NetFlow > Monitor e selezionare il monitor di flusso associato a fer_export in modo da poterlo rimuovere:

Monitoraggio flusso

In questo esempio, il nome del monitor di flusso associato all'utilità di esportazione del flusso è fer_Monitor. Se il monitor di flusso è associato a una WLAN, è possibile ricevere un messaggio simile a quello visualizzato con l'utilità di esportazione del flusso a causa di un'associazione a una WLAN quando si rimuove il monitor di flusso:

Configurazione NetFlow GUI WLC

7- Passare alla scheda WLAN ed espandere la sezione WLAN per visualizzare le WLAN configurate nel WLC:

Configurazione WLC GUI WLAN

8- Aprire la configurazione di tutte le WLAN per verificare se nel campo Flow Monitor è stato selezionato fer_Monitor nella scheda QoS, quindi rimuoverlo selezionando l'opzione none (nessuno):

Configurazione NetFlow GUI WLC

Configurazione NetFlow GUI WLC

9- Dopo aver rimosso il Flow Monitor dalla WLAN, è possibile rimuovere il Flow Monitor come descritto nel passaggio 5, e infine rimuovere il Flow Exporter come descritto nel passaggio 4.

Configurazione NetFlow GUI WLC

10- È giunto il momento di risincronizzare il WLC nell'inventario del Cisco Catalyst Center e, una volta completata la sincronizzazione, è possibile avviare l'attività di provisioning della telemetria. Questa volta l'attività può avere esito positivo perché non è più disponibile un'utilità di esportazione del flusso configurata nel WLC:

Attività di provisioning telemetria riuscita

Nota: tutti i passaggi descritti nella soluzione possono essere eseguiti anche tramite la CLI del WLC, se si preferisce, senza bisogno di una GUI del WLC.

Convalida

Una volta completata correttamente l'operazione di telemetria, è possibile eseguire la convalida utilizzando i comandi CLI di WLC per Flow Exporter e Assurance. Inoltre, controllando lo stato di salute di Cisco Catalyst Center Assurance per i WLC e gli AP.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

dnacexporter 10.10.10.10     6007

Nota: l'utilità di esportazione del flusso configurata da Cisco Catalyst Center è hardcoded per essere chiamata dnacexport.