Sommario

Introduzione

Premesse

Ignora sincronizzazione basata su eventi

Introduzione

Questo documento descrive una procedura per saltare la sincronizzazione basata sugli eventi in Cisco DNA Center Inventory.

Premesse

Si consiglia di utilizzare il software Cisco DNA Center versione 2.3.3.x e successive.

Ignora sincronizzazione basata su eventi

Ogni volta che una porta di accesso di un dispositivo di rete gestito da flap di Cisco DNA Center (DNAC) o un punto di accesso (AP) si unisce o si disconnette, attiva dall'inventario una sincronizzazione interna per il dispositivo di rete. Si noti che a volte i dispositivi sono in uno stato di "sincronizzazione" continuo e raramente vengono impostati su uno stato "Gestito". Questo è un comportamento previsto in Cisco DNAC, in quanto Cisco DNAC deve essere aggiornato sulle modifiche apportate ai dispositivi di rete e sul database assurance.

Bisogna sempre scoprire perché i risvolti si verificano e risolvere il problema alla fonte.

Tuttavia, a volte a causa di uno stato di sincronizzazione continuo, non è possibile eseguire alcune operazioni o i dati sono incompleti.

Per ovviare al problema, è possibile aggiungere tag al dispositivo di rete nell'inventario Cisco DNAC, che aiuterebbero Cisco DNAC a sapere che il dispositivo è contrassegnato per essere ignorato dalla sincronizzazione basata su eventi.

1. Creare innanzitutto il tag. Il nome del tag deve essere INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

Selezionare "Crea nuovo tag" in "Tag", opzione

Aggiungere il nome del TAG specifico. È possibile specificare filtri specifici del dispositivo per il tag.

2. Collegare il tag al dispositivo selezionato e fare clic su Apply  come mostrato nell'immagine.

Selezionare l'opzione "Tag", quindi selezionare il nuovo tag e fare clic su "Applica".

Una volta applicato correttamente il tag, nell'inventario viene visualizzato il TAG applicato