Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Uso di rsyslog

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare CSPC per l'inoltro dei syslog a un server syslog.

Problema

Sebbene BCS e NP supportino l'analisi syslog, alcuni utenti dispongono già di un'altra soluzione e preferiscono utilizzare un server syslog come Splunk. Tuttavia, in questo caso è necessario che il CSPC inoltri i syslog da CSPC al server syslog.

Soluzione

Determinare il protocollo (TCP/UDP) e la porta/IP da utilizzare. La porta predefinita è 514.

Nota: Il server Syslog deve essere raggiungibile dal CSPC.

Uso di rsyslog

1. Eseguire il backup di /etc/rsyslog.conf.

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. Aggiungere una regola di inoltro.

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. Esempio di TCP:

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. Esempio di UDP:

*.* @138.25.253.132:514

3. Riavviare rsyslog.

service rsyslog restart

Nota: Se si configura il protocollo errato, viene visualizzato un messaggio di errore rsyslogd: impossibile connettersi a: : Connessione rifiutata... . Se si verifica questo errore, modificare (andare ai punti 2.1 e 2.2).

Possiamo generare syslog a scopo di test con:

logger "Your message for testing here"

4. Verificare che i syslog siano stati ricevuti.